المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

التكوين

إعادة تعيين موصل الجهاز على خادم مستقل

الخطوة 1. تثبيت مكتبة CIMC

الخطوة 2. تعيين IP وبيانات الاعتماد

الخطوة 3. تحقق من شبكات DNS السحابية وأعد الهوية

الخطوة 4. إعادة ضبط موصل الأجهزة

الخطوة 5. قطع الاتصال ب CIMC

إعادة ضبط موصل الجهاز على برنامج UCS Manager

الخطوة 1. تثبيت مكتبة UCSM

الخطوة 2. تعيين IP وبيانات الاعتماد

الخطوة 3. تحقق من شبكات DNS السحابية وأعد الهوية

الخطوة 4. إعادة ضبط موصل الأجهزة

الخطوة 5. قطع الاتصال من UCSM

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية إعادة ضبط موصل الجهاز على إعدادات المصنع الافتراضية لبرنامج UCS Manager أو وحدة التحكم في الإدارة المتكاملة Cisco Integrated Management Controller.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- الفهم الأساسي لخوادم أنظمة الحوسبة الموحدة (UCS)

- الفهم الأساسي لمدير UCS (UCSM)

- الفهم الأساسي لوحدة التحكم في الإدارة المتكاملة (CIMC) من Cisco

- الفهم الأساسي ل Intersight

- الفهم الأساسي ل PowerShell

المكونات المستخدمة

لا يقيد هذا وثيقة إلى خاص برمجية صيغة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

تأكد من أن لديك هذه المتطلبات قبل محاولة هذا التكوين.

- حساب مسؤول Intersight

- الاتصال ب Intersight و UCSM أو CIMC

- كمبيوتر مزود ب powershell

التكوين

ملاحظة: يلزم تثبيت PowerShell بالفعل قبل متابعة هذه العملية.

إعادة تعيين موصل الجهاز على خادم مستقل

الخطوة 1. تثبيت مكتبة CIMC

قم بتشغيل PowerShell على الكمبيوتر الخاص بك وقم بتشغيل الأمر:

PS /Users/admin>  Install-Module -Name Cisco.IMC

الخطوة 2. تعيين IP وبيانات الاعتماد

ملاحظة: يجب تعيين حساب المسؤول وكلمة المرور. يمكنك أيضا إستخدام مستخدم لديه امتيازات المسؤول.

PS /Users/admin> $ip = “x.x.x.x"

PS /Users/admin> $credentials = New-Object -TypeName System.Management.Automation.PSCredential -ArgumentList "admin",$(ConvertTo-SecureString -Force -AsPlainText "PASSWORD")

PS /Users/admin> $cookie = Connect-Imc $ip -Credential $credentials | Select Cookie

PS /Users/admin> $headers = @{

>>  'ucsmcookie'="ucsm-cookie="+$cookie.cookie

>>  }

الخطوة 3. تحقق من شبكات DNS السحابية وأعد الهوية

PS /Users/admin> Invoke-WebRequest https://$ip/connector/DeviceConnections -Headers $headers -SkipCertificateCheck | Select content -Expand Content | ConvertFrom-Json | Select CloudDns

تحصل على مخرجات كهذه:

CloudDns

--------

svc.intersight.com

إستخدام إخراج DNS للسحابة لمتغير النص الأساسي.

PS /Users/admin> $body = @{

>>     "CloudDns" ="svc.intersight.com"

>>     "ForceResetIdentity" = $true

>>     "ResetIdentity" = $true

>> }

الخطوة 4. إعادة ضبط موصل الأجهزة

PS /Users/admin> Invoke-WebRequest -Method 'Put' -Uri https://$ip/connector/DeviceConnections  -Body ($body|ConvertTo-Json) -Headers $headers -ContentType "application/json" -SkipCertificateCheck

تحصل على مخرجات كهذه:

StatusCode        : 200

StatusDescription : OK

Content           : [

{}

]

RawContent        : HTTP/1.1 200 OK

Server: webserver

Date: Wed, 27 Sep 2023 00:54:16 GMT

Transfer-Encoding: chunked

Connection: keep-alive

X-Frame-Options: SAMEORIGIN

Cache-Control: no-store, no-cache, max-age=0

Prevent…

Headers           : {[Server, System.String[]], [Date, System.String[]], [Transfer-Encoding, System.String[]], [Connection, System.String[]]…}

Images            : {}

InputFields       : {}

Links             : {}

RawContentLength  : 8

RelationLink      : {}

الخطوة 5. قطع الاتصال ب CIMC

Disconnect-Imc

إعادة ضبط موصل الجهاز على برنامج UCS Manager

الخطوة 1. تثبيت مكتبة UCSM

قم بتشغيل PowerShell على الكمبيوتر الخاص بك وقم بتشغيل الأمر:

PS /Users/admin>  Install-Module -Name Cisco.UCSManager

الخطوة 2. تعيين IP وبيانات الاعتماد

ملاحظة: يجب تعيين حساب المسؤول وكلمة المرور. يمكنك أيضا إستخدام مستخدم لديه امتيازات المسؤول.

PS /Users/admin> $ip = “x.x.x.x"

PS /Users/admin> $credentials = New-Object -TypeName System.Management.Automation.PSCredential -ArgumentList "admin",$(ConvertTo-SecureString -Force -AsPlainText "PASSWORD")

PS /Users/admin> $cookie = Connect-Ucs $ip -Credential $credentials | Select Cookie

PS /Users/admin> $headers = @{

>>  'ucsmcookie'="ucsm-cookie="+$cookie.cookie

>>  }

الخطوة 3. تحقق من شبكات DNS السحابية وأعد الهوية

PS /Users/admin> Invoke-WebRequest https://$ip/connector/DeviceConnections -Headers $headers -SkipCertificateCheck | Select content -Expand Content | ConvertFrom-Json | Select CloudDns

تحصل على مخرجات كهذه:

CloudDns

--------

svc.ucs-connect.com

إستخدام إخراج DNS للسحابة لمتغير النص الأساسي.

PS /Users/admin> $body = @{

>>     "CloudDns" =“svc.ucs-connect.com"

>>     "ForceResetIdentity" = $true

>>     "ResetIdentity" = $true

>> }

الخطوة 4. إعادة ضبط موصل الأجهزة

PS /Users/admin> Invoke-WebRequest -Method 'Put' -Uri https://$ip/connector/DeviceConnections  -Body ($body|ConvertTo-Json) -Headers $headers -ContentType "application/json" -SkipCertificateCheck

تحصل على مخرجات كهذه:

StatusCode        : 200

StatusDescription : OK

Content           : [

{

"CloudDns": "svc.ucs-connect.com",

"CloudDnsList": [

"svc-static1.intersight.com",

"svc.ucs-connect.com",

"svc-static1.ucs-connect.com",

"svc.intersight.com"

…

RawContent        : HTTP/1.1 200 OK

Date: Wed, 27 Sep 2023 00:33:09 GMT

Server: Apache

Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains

Cache-Control: no-store, must-revalidate, no-cache

Pragma: no-cache

X-…

Headers           : {[Date, System.String[]], [Server, System.String[]], [Strict-Transport-Security, System.String[]], [Cache-Control, System.String[]]…}

Images            : {}

InputFields       : {}

Links             : {}

RawContentLength  : 20468

RelationLink      : {}

الخطوة 5. قطع الاتصال من UCSM

Disconnect-Ucs

معلومات ذات صلة

- موصل الجهاز

- PowerShell مع UCS

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems