المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

التكوين

الخطوة 1. تمكين SOL

الخطوة 2. تعيين وحدات التخزين ISO التشخيصية كوحدة تخزين vMedia المعينة من CIMC.

الخطوة 3. قم بتكوين أمر التمهيد وعمل vDVD الذي تم تعيينه بواسطة CIMC كجهاز تمهيد.

التحقق من الصحة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية تشغيل أداة تشخيص نظام الحوسبة الموحدة (UCS) من Cisco في وضع سطر الأوامر دون إستخدام الجهاز الظاهري (KVM) Kernel.

وهو يستغل ميزة Serial over LAN (SOL) للاتصال بأداة التشخيص.

ساهم به رافي كومار وسوروبه كالرا، مهندس مركز المساعدة الفنية من Cisco.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- أداة التشخيصات المتوافقة: يمكن تنزيل صورة أداة التشخيص من موقع تنزيل برامج Cisco Software على الويب لطراز الخادم المحدد.

- يجب تمكين Secure Shell (SSH) على وحدة التحكم في الإدارة المتكاملة (CIMC) من Cisco والسماح بها في الشبكة.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- UCS C240-M4

- البرنامج الثابت للخادم: 4.0(2f)

- أداة التشخيص UCS C Series Diagnostics Tool، الإصدار 6.0(2a)

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

التكوين

الخطوة 1. تمكين SOL

التسلسل عبر شبكة LAN (SoL) هي آلية تتيح إعادة توجيه الإدخال والإخراج للمنفذ التسلسلي لنظام مدار عبر جلسة SSH عبر IP.

1. سجل الدخول إلى CIMC وانتقل إلى الحوسبة > الإدارة عن بعد > التسلسل عبر الشبكة المحلية.

2. تمكين التسلسل عبر الشبكة المحلية (LAN).

GUI:

CLI:

Server# scope sol

Server /sol # set enabled yes

Server /sol *# set baud-rate 115200

Server /sol *# commit

الخطوة 2. تعيين وحدات التخزين ISO التشخيصية كوحدة تخزين vMedia المعينة من CIMC.

1. انتقل إلى الحوسبة > الإدارة عن بعد > الوسائط الظاهرية.

2. تحت Cisco-IMC يخطط vMedia، أضف تعيين جديد.

3. في نافذة إضافة تخطيط جديد المنبثقة، قم بتعبئة تفاصيل لإنشاء التخطيط.

ملاحظة: يتم إستخدام نوع تحميل HTTP، وهناك خيارات أخرى مثل SMB و NFS.

GUI:

تأكد من أن حالة التعيين تظهر موافق وتم تعيين حالة التعيين. وهذا يعني أن CIMC قد قام بتعيين ISO ويمكن تمهيد الخادم باستخدام ISO هذا.

الخطوة 3. قم بتكوين أمر التمهيد وعمل vDVD الذي تم تعيينه بواسطة CIMC كجهاز تمهيد.

1. انتقل إلى الحوسبة > BIOS > تكوين ترتيب التمهيد

2. قم بالتمرير إلى الأسفل، انقر على تكوين ترتيب التمهيد.

3. إطار منبثق على الشاشة، انتقل إلى علامة التبويب خيارات متقدمة.

4. تحت إضافة جهاز بدء التشغيل حدد إضافة وسائط ظاهرية.

5. إطار منبثق آخر لتعبئة معلومات إضافة وسائط ظاهرية.

6. أدخل الاسم المطلوب وفي القائمة المنسدلة نوع فرعي، حدد CIMC Mapped DVD.

7. قم بإبقاء الأمر على الأولوية 1 وحفظ التغييرات.

واجهة المستخدم الرسومية (GUI) لوحدة التحكم CIMC:

بدلا من ذلك: إذا لم تكن ترغب في تغيير أمر التمهيد، فقم بتكوين أمر التمهيد لمرة واحدة إلى قرص DVD الذي تم تعيينه بواسطة CIMC. هذا يسمح ال diag-iso أن يمهد على التالي reboot regardless of ال يشكل جزمة أمر.

الآن، يتم تمكين SoL، ويتم تعيين تشخيصات ISO على أنها قرص DVD مخطط من CIMC ويتم تكوين أمر التمهيد، جاهز لتشغيل جلسة SSH إلى بروتوكول IP من CIMC واتصال المضيف لإعادة توجيه الإخراج على SSH.

1. قم بتشغيل الخادم لتمهيد أداة إختبار الشبكة الرقمية (diag tool)، ونظرا لأنه يتم تحميل أداة الشبكة الرقمية على أقراص vDVD التي تم تعيينها بواسطة CIMC وتكوينها كأول جهاز تحميل (أو جهاز تحميل يعمل لمرة واحدة)، يجب أن يتم تمهيد إختبار الشبكة الرقمية تلقائيا

2. بروتوكول SSH إلى CIMC IP.

3. قم بتشغيل مضيف الاتصال للاتصال بوحدة التحكم التسلسلية الخاصة بالخادم عبر بروتوكول SSH (SOL).

4. انتظر حتى تتم إعادة توجيه الإخراج إلى SOL (جلسة SSH)، الرجاء إعلامه بأنه قد لا يرى أي نشاط على شاشة SSH أثناء قيام الخادم بنشر نظام الإدخال والإخراج الأساسي (BIOS) وتمهيد أداة التحكم في الشبكة في الخلفية. بمجرد تمهيد أداة diag، فإنها تقدم شاشة إتفاقية ترخيص المستخدم النهائي (EULA) وذلك عندما يبدأ تشغيل الإخراج على SOL (جلسة SSH). استغرق التمهيد من 3 إلى 5 دقائق في المعمل لأداة الشيفرة.

5. بعد قبول EULA (إما اضغط A أو اضغط مفتاح الإدخال عندما يتم إبراز Accept)، فإنها تحصل على سطر الأوامر diag#. يتم عرض الأوامر المتاحة في هذه الصورة.

ملاحظة: تأكد من السماح بمنفذ SSH المستخدم في تكوين SOL في الشبكة.

التحقق من الصحة

تشخيصات خادم UCS المثبت على حامل الإصدار 6.0.2a

انقر بزر الماوس الأيمن واليسار على شريط التمرير لأعلى ولأسفل بالتناسب

اضغط؟ في أي وقت لعرض قائمة الأوامر/الأوامر الفرعية المتوفرة

diag#?

Cimc                         cimc tests

clear                          clear commands

comprehensive       comprehensive test suite

cpu                            cpu tests

gui                             enter GUI mode

memory                    memory tests

pci                              pci tests

quick                         quick test suite

reboot                       reboot the server

saveusb                   save logs to USB drive

server                       server information

show                        show information

smbios                    show smbios information

diag# show

analysis                show test analysis

cpu                         show /proc/cpuinfo

ecc                         show ecc info

ipmi                       show ipmi sensor info

log                         show test log

memory                show /proc/memory

performance       show processor perf ctr monitor info

sel                         show sel log

spd                       show dimm spd info

status                   show test status

temperature        show system temperature info

version                 blade diagnostics software version

للتحقق من إصدار أداة DIag:

diag# show version

6.0.2a