المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

هل نسيت عنوان IP الخاص بوحدة التحكم في الوصول للبنية الأساسية (CIMC) كيفية تأكيد تكوينه؟

كيفية إعادة تكوين CIMC IP أو البوابة دون إعادة التمهيد؟

كيفية إعادة ضبط كلمة مرور CIMC دون إعادة التشغيل؟

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند طرق تكوين تكوين تكوين وحدة التحكم في الإدارة المتكاملة (CIMC) من نظام التشغيل المضيف وعرضه.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- واجهة إدارة الأنظمة الذكية (IPMI)

- CIMC لنظام الحوسبة الموحدة (UCS)

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- C220 M4 الذي يشغل إصدار البرنامج الثابت 2.0(13e)

- IPMIutil 3.1.6

- نظام التشغيل Windows 2012 R2

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

المنتجات ذات الصلة

هذا وثيقة يستطيع أيضا كنت استعملت مع هذا برمجية صيغة:

- أداة IPMI

- نظام تشغيل Linux (OS)

معلومات أساسية

يمكن إستخدام هذه المقالة عندما يكون عنوان بروتوكول الإنترنت (IP) الخاص ب CIMC أو كلمة مرور CIMC غير معروف.

هل نسيت عنوان IP الخاص بوحدة التحكم في الوصول للبنية الأساسية (CIMC) كيفية تأكيد تكوينه؟

C:\ipmiutil\ipmiutil lan

ipmiutil lan ver 3.16

-- BMC version 2.00, IPMI version 2.0

ipmiutil lan, GetLanEntry for channel 1 ...

Lan Param(0) Set in progress: 00

Lan Param(1) Auth type support: 17 : None MD2 MD5 Pswd

Lan Param(2) Auth type enables: 00 00 00 00 00

Lan Param(3) IP address: 10.201.249.163

Lan Param(4) IP addr src: 01 : Static

Lan Param(5) MAC addr: f4 0f 1b 1e 6f 6a

Lan Param(6) Subnet mask: 255.255.255.224

Lan Param(7) IPv4 header: 40 00 10

Lan Param(10) BMC grat ARP: 02 : Grat-ARP disabled, ARP-resp enabled

Lan Param(11) grat ARP interval: 03 : 1.5 sec

Lan Param(12) Def gateway IP: 10.201.249.161

Lan Param(13) Def gateway MAC: 00 00 00 00 00 00

Lan Param(14) Sec gateway IP: 0.0.0.0

Lan Param(15) Sec gateway MAC: 00 00 00 00 00 00

Lan Param(16) Community string: public

Lan Param(17) Num dest: 04

Lan Param(18) Dest type: 01 00 00 00 00

Lan Param(19) Dest address: 01 00 00 [0.0.0.0] 00 00 00 00 00 00

Lan Param(20) VLAN ID: 01 00

Lan Param(21) VLAN Priority: 00

ipmiutil lan, completed successfully

كيفية إعادة تكوين CIMC IP أو البوابة دون إعادة التمهيد؟

To change to DHCP:

C:\ipmiutil\ipmiutil\ipmiutil lan set -l -D

To change the Static IP entries:

IP address:

C:\ipmiutil\ipmiutil lan -l -I 192.168.0.55

Gateway IP Address:

C:\ipmiutil\ipmiutil lan -l -G 192.168.0.1

Netmask:

C:\ipmiutil\ipmiutil lan -l -S 255.255.255.0

كيفية إعادة ضبط كلمة مرور CIMC دون إعادة التشغيل؟

الخطوة 1. الحصول على قائمة بجميع المستخدمين على CIMC:

C:\ipmiutil\ipmiutil user list

ipmiutil user ver 3.16

User 1: chan=1 enabled Admin admin

User 2: chan=1 enabled User testuser1

User 3: chan=1 enabled User  testuser2

الخطوة 2. لإعادة ضبط كلمة المرور أستخدم رقم المستخدم من الإخراج السابق:

C:\ipmiutil\ipmiutil user set 1 password UserPassword

ipmiutil user ver 3.16

GET_USERNAME: 62 72 69, STATUS = 0, CCODE=0

SETUSERNAME - 2 62 72 STATUS =0, CCODE=0

SETUSER_ACCESS - inputData 91 2 12, status = 0 ccode=0

ipmiutil user, completed successfully.

معلومات ذات صلة

- دليل مستخدم IPMIUTIL، الإصدار 3.1.6

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems