المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

المشكلة

الحل

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند مثالا للتكوين لاستعادة جدول تمهيد واجهة البرامج الثابتة الموحدة القابلة للامتداد (UEFI) بعد إستبدال اللوحة الأم لنظام الحوسبة الموحدة (UCS) أو ترقية BIOS التي تؤدي إلى فشل تمهيد نظام التشغيل.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- UCS BIOS

- تكوين تمهيد UCS

- يوئيفي

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- وحدة التحكم في الإدارة المتكاملة (CIMC) 4.x من Cisco

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

تم إستبدال اللوحة الأم أو تم ترقية BIOS وبالتالي فشل نظام التشغيل (OS) في التحميل من المحتمل ويعرض رسالة خطأ في حالة تغيير وضع التمهيد السابق أو التمهيد القديم أو UEFI بعد الاستبدال أو ترقية BIOS.

الرسالة المعروضة قد تكون UEFI Interactive Shell v2.0 ... الخطأ. لم يتم العثور على تعيين.

المشكلة

بعد إستبدال اللوحة الأم UCS أو تحديث BIOS، يفشل نظام التشغيل في التمهيد.

يرجع سبب فشل تمهيد نظام التشغيل المثبت مسبقا إلى أن اللوحة الأم البديلة يمكن أن يكون لها وضع تمهيد UEFI مختلف عن وضع التحميل الذي تم إستبداله، أو أن تحديث BIOS قد أدى إلى إرتداد هذا الإعداد أو تغييره إلى الوضع الافتراضي.

الحل

تأكد من أن وضع التمهيد يطابق الإعدادات الموجودة قبل إستبدال اللوحة الأم أو ترقية BIOS.

بالنسبة ل CIMC 4.x:

الخطوة 1. الاتصال ب CIMC IP من خلال برنامج Broswer.

الخطوة 2. حدد زر القائمة الذي يكون ثلاثة خطوط أفقية.

الخطوة 3. حدد حساب.

الخطوة 4. حدد تكوين أمر التمهيد.

الخطوة 5. حدد UEFI أو Legacy من القائمة المنسدلة وضع التمهيد الذي تم تكوينه لمطابقة الإعداد السابق.

الخطوة 6. حدد حفظ التغييرات.

الخطوة 7. أعد تمهيد الخادم لإجراء إعدادات وضع تمهيد التكوين.

معلومات ذات صلة

- دليل تكوين واجهة المستخدم الرسومية (GUI) لوحدة التحكم المتكاملة في الإدارة من Cisco UCS C-Series، فصل الإصدار 4.0: إدارة الخادم

- فشل المضيف في التمهيد بعد تثبيت ESXi في وضع UEFI

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems