المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

المشكلة: CIMC GUI معلقة أثناء تحميلها

الحل

معلومات ذات صلة

المقدمة

يقدم هذا المستند دقة واجهة المستخدم الرسومية (GUI) لوحدة التحكم في الإدارة المتكاملة (CIMC) من Cisco، والتي يتم تعليقها أثناء تحميلها بعد تحديث Firefox إلى الإصدار 55 والإصدارات الأحدث.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- خوادم Cisco UCS من السلسلة C المثبتة على حاملالمزودة برفوف.

- وحدة التحكم المتكاملة في الإدارة (CIMC) من Cisco.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى خوادم UCS من السلسلة C المستقلة التي تشغل البرنامج الثابت 2.0(x) والإصدارات الأقدم التي تتطلب مشغل Flash.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

ملاحظة: عند الوصول إلى واجهة المستخدم الرسومية CIMC، يجب أن يفي عميل الإدارة بالحد الأدنى من متطلبات النظام المذكورة في ملاحظات إصدار CIMC أو يتجاوز هذه المتطلبات فيما يتعلق بالمتصفح ونظام التشغيل وبيئة وقت تشغيل جافا (JRE): https://www.cisco.com/c/en/us/support/servers-unified-computing/ucs-c-series-integrated-management-controller/products-release-notes-list.html

معلومات أساسية

ولوحظ هذا السلوك بعد تحديث Firefox للإصدار 55.0، الذي تم تقديمه في 8 أغسطس 2017.

تعرض محفوظات تحديث Mozilla كل تحديثات تم تثبيتها بنجاح، كما هو موضح في الصورة:

طبقا لملاحظات الإصدار لإصدار Firefox 55. 0، قاموا بتنشيط الوظيفة الإضافية من Adobe Flash للتنشيط بشكل افتراضي وسمحوا فقط على http:// و https:// URL نظم:

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/55.0/releasenotes/

لمزيد من المعلومات، راجع خريطة طريق الوظيفة الإضافية من Firefox: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Plugins/Roadmap

بينما تم تعيين المكون الإضافي Adobe Flash (Shockwave Flash) داخل Firefox ليطلب التنشيط، فإنه لا يعطي إيعازا بأن التطبيق يتطلب مشغل Flash بعد تسجيل الدخول إلى واجهة المستخدم الرسومية CIMC. على أي حال، ترى مستطيل فارغ، بعد ضغط هذا المستطيل، تظهر أيقونة الإعلام الإضافي باتجاه الطرف الأيسر من شريط العناوين، كما هو موضح في الصورة:

إذا نقرت فوق الرسالة أو رمز الإعلام لتنشيط المكون الإضافي، سيسألك Firefox بخيارين:

- السماح الآن: ينشط Flash فقط لزيارة واحدة.

- السماح والتذكر: تنشيط Flash لجميع الزيارات المستقبلية إلى هذا الموقع.

بمجرد أن تسمح بالوظيفة الإضافية، يتم تحميل المحتوى المفقود بشكل طبيعي. (إذا لم يتم ذلك، الرجاء إعادة تحميل الصفحة والمحاولة مرة أخرى).

المشكلة: CIMC GUI معلقة أثناء تحميلها

بعد إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، تظل صفحة CIMC معلقة أثناء تحميلها ولا تنتقل أبدا إلى ما بعد. CIMC IP قابل للنقر ويعمل SSH بشكل جيد حيث يمكنك أن ترى أن هناك TCP gui جلسة أسست بما أن الأمر show user-session يكون استعملت. تم إنشاء مصافحة TCP الثلاثية الإتجاه بشكل صحيح، ولكن المتصفح يظهر أن واجهة المستخدم الرسومية معلقة أثناء تحميلها.

يمكن إعادة تكوين المشكلة ل CIMC 2.0(x) والإصدارات الأقدم بعد تحديث مستعرض Firefox إلى الإصدار 55 والإصدارات الأحدث وإذا لم يكن Flash Player محدثا داخل المستعرض.

ملاحظة: لا يمكن إعادة تكوين المشكلة باستخدام CIMC 3.0(x) لأنها لا تتطلب مشغل Flash.

تعرض هذه الصورة واجهة المستخدم الرسومية (GUI) ل CIMC قبل تسجيل الدخول.

هذه هي الصورة بعد قيامك بتسجيل الدخول.

تعرض جلسة SSH إلى CIMC بعد تسجيل الدخول جلسة TCP GUI، والتي يتم إنشاؤها كما هو موضح في الصورة، عند إستخدام هذا الأمر show user-session.

الحل

أثناء تعيين ملحق Flash إلى طلب التنشيط بعد تحديث Firefox إلى الإصدار 55، يمكنك تمكين المكون الإضافي يدويا من خلال مستطيل فارغ لعرض الإعلام. إذا كنت تريد تشغيل المكون الإضافي تلقائيا، قم بتغيير إعداد المكون الإضافي Shockwave Flash إلى التنشيط دائما على متصفح Mozilla وتأكد من أن Adobe Flash Player محدث. ثم يتم تحميل واجهة المستخدم الرسومية (GUI) الخاصة بوحدة التحكم CIMC بشكل جيد.

ملاحظة: هناك ثلاثة أنواع مختلفة من مشغلات Flash: إصدار ActiveX ل Internet Explorer، وإصدار Chrome مدمج في المستعرض وإصدار ملحق ل Firefox.

هذا هو الإجراء لتمكين Adobe Flash Player في FireFox تلقائيا:

الخطوة 1. افتح مستعرض Firefox، الموجود في الزاوية العليا اليمنى، انقر أيقونة الأشرطة الثلاثة وحدد الوظائف الإضافية، كما هو موضح في الصورة:

الخطوة 2. على الجانب الأيسر، انقر على الإضافات. ثم انقر Shockwave Flash وحدد تنشيط دائما، كما هو موضح في الصورة:

أيضا، تأكد من أن ملحق Shockwave Flash محدث، من أجل أن تفعل ذلك، تصفح إلى الخيارات وحدد التحقق من التحديثات، كما هو موضح في الصورة:

للتحقق مما إذا كان لديك أحدث إصدار من Adobe Flash، قم بزيارة موقع الويب هذا وتحقق بشكل فردي من كل متصفح، فإنه يعرض الإصدار الحالي الموجود لديك وجدول بالإصدارات الأخيرة:

http://get.adobe.com/flashplayer/about/

يتم تحميل CIMC بشكل صحيح حيث يتم تمكين ملحق Flash يدويا من خلال المستطيل الفارغ أو تلقائيا عند تغيير الإعداد إلى تنشيط دائم. تأكد أيضا من أن ملحق Shockwave Flash محدث.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems

- https://support.mozilla.org/en-US/kb/why-do-i-have-click-activate-plugins