المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

CIMC

خارج النطاق (خارج النطاق الترددي) مقابل داخل النطاق

ما الذي يمكن تكوينه باستخدام عنوان داخل النطاق؟

إستخدام نفس الوصلة من حركة مرور الشبكة لإدارة النطاق الداخلي

التكوين

1. تكوين تجمع IP داخل النطاق

2. تكوين شبكة VLAN ومجموعة VLAN

3. تكوين ملف التعريف داخل النطاق

4. تكوين ملف تعريف الخدمة

5. قم بتكوين CIMC

التحقق من الصحة

إطلاق KVM IPv4 أو IPv6

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المقدمة

يصف هذا المستند كيفية تكوين الوصول داخل النطاق إلى وحدة التحكم في الإدارة المتكاملة (CIMC) من Cisco على الخوادم النصلية UCS-B Series.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- مدير نظام الحوسبة الموحدة (UCS) من Cisco (UCSM)

- CIMC

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- Cisco UCS B Series

- Cisco UCSM، الإصدار 2.2

- الخوادم النصلية Cisco UCS M3 Series

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

CIMC

يجب أن يكون لكل خادم في مجال Cisco UCS عنوان IP واحد أو أكثر من عناوين IP الإدارية المعينة إلى CIMC الخاصة به أو إلى ملف تعريف الخدمة المرتبط بالخادم. يستخدم مدير Cisco UCS عناوين IP هذه للوصول الخارجي الذي ينتهي في وحدة التحكم في الوصول المتكاملة (CIMC). يمكن أن يتم هذا الوصول الخارجي من خلال إحدى هذه الخدمات:

- وحدة التحكم في لوحة المفاتيح/الفيديو/الماوس (KVM)

- التسلسل عبر LAN

- أداة IPMI

خارج النطاق (خارج النطاق الترددي) مقابل داخل النطاق

في الإصدارات السابقة من برنامج UCS، يمكن الوصول إلى عنوان IP للإدارة الذي يتم إستخدامه للوصول إلى CIMC على الخادم فقط من خارج النطاق الترددي. في خارج النطاق (OOB)، تعبر حركة مرور البيانات اتصال البنية البيني عبر منفذ الإدارة إلى الشبكة.

الآن مع UCS الإصدار 2.2، يمكنك أيضا الوصول إلى CIMC من خلال عنوان داخل النطاق. حركة مرور البيانات من وإلى العنوان داخل النطاق الترددي من خلال اتصال البنية البيني عبر منفذ وصلات البنية.

ما الذي يمكن تكوينه باستخدام عنوان داخل النطاق؟

هناك خياران لتكوين الوصول داخل النطاق إلى CIMC. يتم تحديد كلا خياري التكوين في قسم التكوين. يمكنك تكوين:

- مباشرة على CIMC، مما يعني أن عنوان IP يبقى مع الخادم [الخطوة 4].

- في ملف تعريف الخدمة، مما يعني أن عنوان IP يظل مع ملف تعريف الخدمة [الخطوة 5].

إستخدام نفس الوصلة من حركة مرور الشبكة لإدارة النطاق الداخلي

بدلا من ذلك، إذا كنت ترغب في إستخدام نفس منافذ الوصلة لحركة مرور الشبكة وإدارة النطاق الداخلي، يمكنك إما:

- أترك مجموعة VLAN بدون وصلات [الخطوة 7].
لا تتطلب مجموعة VLAN وصلة ليتم إنشاؤها ويجب أن تظل جميع شبكات VLAN خارج جميع منافذ الوصلة المتاحة.

- قم بإضافة جميع شبكات VLAN المطلوبة إلى مجموعة شبكات VLAN [الخطوة 6].
افتح مدير VLAN وأضفت الوصلة إلى كل VLAN أن أنت تريد أن يتم شنطه.

التكوين

1. تكوين تجمع IP داخل النطاق

يوضح هذا القسم عملية إنشاء تجمع عناوين IPv4 سيتم من خلاله تعيين عناوين IPv4 الخاصة بالخوادم الموجودة داخل النطاق.

1. انتقل إلى علامة تبويب LAN > تجمعات IP.

2. انقر أيقونة +.

3. قم بتسمية تجمع IP الخاص بك وانقر فوق التالي.

4. حدد كتلة عنوان IPv4 وانقر فوق موافق.

5. تحقق من إنشاء كتلة عنوان IPv4 وانقر فوق إنهاء.

6. تحقق من ظهور اسم تجمع IP والنطاق تحت علامة التبويب LAN > تجمعات IP.

2. تكوين شبكة VLAN ومجموعة VLAN

يوضح هذا القسم كيفية إنشاء مجموعة VLAN و VLAN المستخدمة للوصول داخل النطاق إلى وحدة التحكم في الوصول الخاصة بالتحكم في الوصول (CIMC)، بالإضافة إلى منافذ وصلات الإيثرنت التي يمكن الوصول إليها من خلالها.

1. انتقل إلى علامة تبويب LAN > سحابة LAN > VLANs.

2. انقر بزر الماوس الأيمن وحدد إنشاء شبكات VLAN.

3. عينت ورقم ال VLAN بشكل مناسب، بعد ذلك طقطقت ok.

4. دققت أن ال VLAN يتلقى يكون خلقت.

5. في علامة التبويب شبكة LAN > سحابة شبكة LAN، انقر بزر الماوس الأيمن فوق مجموعات VLAN وحدد إنشاء مجموعة VLAN.

6. عينت ال VLAN مجموعة وانتقيت ال VLAN أن كان عينت سابقا.

7. لا تقم بتحديد منافذ الوصلة أو قنوات المنفذ. انقر فوق إنهاء.

ملاحظة: إذا كنت تريد تحديد منفذ توصيل معين أو قناة منفذ، اقرأ وثائق مجموعة VLAN لتجنب أي انقطاع في الخدمة.

8. دققت أن ال VLAN مجموعة حاضر تحت LAN علامة تبويب > LAN سحابة > VLAN مجموعة.

3. تكوين ملف التعريف داخل النطاق

يوضح هذا القسم الخطوات اللازمة لتخصيص تجمع عناوين IPv4، وشبكة VLAN، ومجموعة VLAN التي تم تكوينها مسبقا لملف تعريف النطاق الداخلي العام.

1. انتقل إلى علامة تبويب LAN > سحابة LAN > السياسات العامة.

2. في صفحة السياسات العامة، تحت قسم ملف تعريف النطاق الداخلي:

- ثبتت ال inband VLAN مجموعة بما أن ال newly created مجموعة.

- ثبتت الشبكة إلى ال VLAN newly created سابقا.

- تعيين اسم تجمع IP إلى تجمع عناوين IPv4 الذي تم إنشاؤه مسبقا

4. تكوين ملف تعريف الخدمة

يلخص هذا القسم العملية لتعيين IP لإدارة النطاق الداخلي إلى ملف تعريف خدمة من ملف تعريف النطاق الداخلي الذي تم إنشاؤه مسبقا.

1. انتقل إلى ملف تعريف الخدمة.

2. من علامة التبويب "عام"، وتحت "الإجراءات"، حدد عنوان IP الخاص بإدارة التغيير. تظهر نافذة منبثقة.

3. في النافذة الجديدة، حدد علامة التبويب داخل النطاق.

4. أكمل حقلي سياسة عنوان IP للشبكة والإدارة باستخدام الخيارات التي تم إنشاؤها مسبقا، ثم انقر على موافق.

لاحظ أن عنوان IP لا يتغير حتى يتم النقر فوق موافق.

5. تحقق من تخصيص عنوان IP داخل النطاق لملف تعريف الخدمة من عنوان IP الخاص بالإدارة المنسدل في علامة التبويب "عام".

5. قم بتكوين CIMC

يلخص هذا قسم العملية أن يعين عنوان داخل النطاق مباشرة إلى ال CIMC من النادل newly created سابقا داخل نطاق التوصيف.

1. انتقل إلى الخادم الذي تريد تكوينه باستخدام عنوان IP داخل النطاق.

2. وبمجرد الوصول، حدد علامة التبويب المخزون ثم علامة التبويب CIMC.

3. تحت إجراءات، حدد تغيير عنوان IP لإدارة النطاق الداخلي. تظهر نافذة منبثقة.

4. أكمل حقلي سياسة عنوان IP للشبكة والإدارة باستخدام الخيارات التي تم إنشاؤها مسبقا، ثم انقر على موافق.

لاحظ أن عنوان IP لا يتغير حتى يتم النقر فوق موافق.

5. للتحقق من تعيين عنوان IP داخل النطاق مباشرة إلى CIMC، ارجع إلى الشاشة السابقة، في قسم عنوان الإدارة وحدد داخل النطاق > IPv4 داخل النطاق.

التحقق من الصحة

استخدم هذا القسم لتأكيد عمل التكوين بشكل صحيح.

إطلاق KVM IPv4 أو IPv6

1. انقر أيقونة >>المجاورة لوحدة تحكم لوحة المفاتيح والفيديو والماوس.

2. حدد إما عنوان IPv4 أو IPv6 لتشغيل KVM.

ملاحظة: IPv6 هو أول عنوان افتراضي يتم إستخدامه. إذا لم يتم تكوين IPv6 للشبكة، فسيفشل تشغيل KVM.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.