المحتويات

المقدمة

خطوات

المقدمة

يوضح هذا المقال كيفية تجميع حزمة سجل أحداث النظام من خادم Cisco C880 M4.

خطوات

1) قم بالاتصال بواجهة المستخدم الرسومية (GUI) للمستعرض C880 M4 MMB.

2) انقر فوق سجل أحداث النظام" في القائمة اليسرى ثم انقر فوق تنزيل.

3) يتم عرض شريط التقدم بينما يقوم البرنامج الثابت بتجميع السجلات وضغطها.

4) بمجرد اكتمال العمل، سيتم توفير إرتباط مع مجموعة "سجل أحداث النظام". سيكون اسم الملف بالتنسيق sel_yyymmddhmss.tgz.