المحتويات

المقدمة

يقدم هذا المستند مجموعة من مستندات أستكشاف الأخطاء وإصلاحها التي تم إنشاؤها وصيانتها بواسطة مهندسي TAC لاكتشاف المشاكل الشائعة في المكونات المختلفة ل XDR.

تمت المساهمة بواسطة قادة Cisco TAC الفنيين ومهندسي TAC.

معلومات أساسية

والمقالة هي دليل قاعدة معارف لاستكشاف أخطاء XDR المتعلقة بالمكونات ومنتجات التكامل وإصلاحها. يمكن الإشارة إلى هذه المقالة قبل إشراك Cisco TAC.

معلومات الترخيص

ترخيص XDR من Cisco

تجميع معلومات مفيدة إذا كنت بحاجة إلى فتح حالات مركز المساعدة الفنية

تجميع سجلات HAR من وحدة تحكم XDR

تجميع سجلات SAML من تسجيل دخول Cisco XDR

مشاكل مركز التحكم

توضيح ذاكرة التخزين المؤقت للتجانبات في XDR.

إعادة ضبط تسجيل الدخول إلى سحابة أمان Duo Mobile على

قضايا التكامل في الحد الأقصى للحد من الكوارث

في هذا القسم، يمكنك العثور على قائمة بمستندات أستكشاف الأخطاء وإصلاحها المتعلقة بعمليات التكامل المتوفرة ل XDR.

عمليات التكامل مع منتجات Cisco

مستند

مركز إدارة جدار الحماية الآمن من Cisco

دمج Cisco XDR واستكشاف أخطائه وإصلاحها باستخدام برنامج الدفاع عن تهديد الطاقة النارية (FTD)

تكوين Cisco XDR واستكشاف أخطائه وإصلاحها باستخدام جدار الحماية الآمن الإصدار 7.2

سحابة تحليلات البرامج الضارة الآمنة

أستكشاف أخطاء تكامل سحابة تحليلات البرامج الضارة الآمنة و Cisco XDR وإصلاحها

جهاز البريد الإلكتروني الآمن (المعروف سابقا باسم ESA)

أستكشاف أخطاء XDR وتكامل جهاز البريد الإلكتروني الآمن (ESA سابقا) وإصلاحها

Umbrella

دمج XDR مع Umbrella

قضايا التكامل مع أطراف ثالثة

في هذا القسم، يمكنك العثور على قائمة بمستندات أستكشاف الأخطاء وإصلاحها المتعلقة بعمليات التكامل المتاحة لجهات خارجية.

عمليات التكامل مع رؤى الأجهزة

مستند

تكامل واجهة برمجة التطبيقات (API) ل Microsoft Graph

تكوين تكامل Microsoft Graph API باستخدام Cisco XDR.

مشاكل تطبيق Device Insights

في هذا القسم، يمكنك العثور على قائمة بمستندات أستكشاف الأخطاء وإصلاحها المتعلقة بعمليات التكامل المتوفرة لرؤى الأجهزة.

عمليات التكامل مع رؤى الأجهزة

مستند

موبيل آيرون

أستكشاف أخطاء أجهزة XDR ودمج MobileIron وإصلاحها

نقطة النهاية الآمنة

أستكشاف أخطاء أجهزة XDR وإصلاحها وتكامل نقاط النهاية الآمنة

مداري

أستكشاف أخطاء أجهزة XDR وإصلاحها

Meraki

أستكشاف أخطاء الأجهزة وإصلاحها وتكامل Meraki

Microsoft Intune

أستكشاف أخطاء XDR Device Insights وتكامل Microsoft Intune وإصلاحها

Umbrella

أستكشاف أخطاء XDR ودمج Umbrella وإصلاحها

DUO

أستكشاف أخطاء XDR ودمج DUO وإصلاحها