المحتويات

سؤال

البيئة

سؤال

كيف يمكنني مراقبة إستخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) للوكيل على جهاز WSA باستخدام SNMP؟

البيئة

أي نشر لأجهزة أمان الويب (WSA) من Cisco يتم تشغيله الإصدار 7.5.x أو إصدار أحدث.

بدءا من AsyncOS ل Web 7.5.0، لدينا متغيرات OID ل SNMP MIB التي توفر إستخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) للنظام بشكل عام واستخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) الوكيل. يمكن الحصول على إستخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) للوكيل مباشرة باستخدام ذاكرة التخزين المؤقت ل CPUusage لمتغير OID. يمكن الاستعلام عن هذا المعرف الفريد مباشرة وسيوفر النسبة المئوية لوحدة المعالجة المركزية (CPU) التي يتم إستخدامها بواسطة مكون الوكيل.