المحتويات

ما معرفات خدمة WCCP التي يجب إستخدامها على جهاز أمان الويب (WSA) من Cisco؟

ما معرفات خدمة WCCP التي يجب إستخدامها على جهاز أمان الويب (WSA) من Cisco؟

البيئة:

- أجهزة أمان الويب (WSA) من Cisco

- WCCP

الأعراض: يظهر WCCP على أنه قابل للاستخدام، ولكن لا يتم إعادة توجيه حركة مرور إلى WSA.

يتم حجز بعض معرفات خدمة WCCP لأغراض محددة. على الرغم من أن WSA سيسمح لك باستخدام أي معرف خدمة من 0 - 255، فإن جهاز Cisco Router / WCCP قد لا يقوم بإعادة توجيه حركة مرور البيانات بناء على معرف الخدمة المستخدم.

فيما يلي قائمة غير رسمية تتعلق بمعرفات الخدمات المحددة مسبقا.

اسم الخدمة

رقم المعرف

البروتوكول

المنافذ

ذاكرة التخزين المؤقت للويب

0

tcp

80

DNS

53

udp

53

أصلي ل FTP

60

tcp

21، النطاق المقترح لمنافذ PASV: 11001-11006

tcp-promiscuous

61

tcp

*

tcp-promiscuous

62

tcp

*

ذاكرة التخزين المؤقت ل HTTPS

70

tcp

443

RTSP

80

tcp

554

WMT

81

tcp

1755

ماسو

82

udp

1755

رتبو

83

udp

5005

التخزين المؤقت ل CIFS

89

tcp

137٬445

مخصص

90

مخصص

91

مخصص

92

مخصص

93

مخصص

94

مخصص

95

مخصص

96

مخصص

97

ذاكرة تخزين مؤقت مخصصة للويب

98

tcp

80

وكيل عكسي

99

tcp

80

ملاحظة: يوصى باختيار معرف خدمة من 90 إلى 97. وهذه معرفات خدمة مخصصة ويجب ألا تتداخل مع معرفات الخدمة الأخرى التي يتم إستخدامها عادة لبروتوكولات معينة.