المحتويات

سؤال:

سؤال:

الحاجة إلى نموذج لتكوين موجه WCCP

البيئة:

- أجهزة أمان الويب (WSA) من Cisco

- WCCP

أدناه مثال عمل على تكوين موجه Cisco باستخدام WCCP مع جهاز أمان الويب Cisco (WSA)

ملاحظة: للحصول على معلومات إضافية حول WCCP والتكوين، يرجى الاطلاع على مقالة دعم Cisco التالية هنا.

قم بإضافة الأوامر التالية لتمكين بروتوكول WCCP على موجه Cisco.

ip wccp web-cache redirect-list 120 كلمة أي شيء

قائمة الوصول 120 لمضيف IP المسموح به 192.168.112.14 أي

- يحدد الخيار "redirect-list" قائمة وصول لتصفية حركة المرور التي سيتم إعادة توجيهها إلى جهاز ذاكرة التخزين المؤقت لويب ل WCCP.

- الأمر password" إختياري. إن يضيف، تأكدت أن هو يطابق ال WCCP كلمة يشكل على ال WSA.

سيقوم هذا التكوين بتكوين WCCP للتشغيل باستخدام معرف الخدمة "ذاكرة التخزين المؤقت للويب" وسيعيد توجيه 192.168.112.14 فقط، نظرا للرفض الضمني في نهاية جميع قوائم التحكم في الوصول.

ملاحظة: تأكد من أن عنوان IP للموجه الذي تم تكوينه على WSA هو عنوان IP الأساسي (معرف الموجه) لموجه Cisco.

ستظهر سجلات الوكيل أو سجلات WCCP على WSA الحركة التالية كل 10 ثوان:

معلومات: prox::INFO: تم إرسال wccp2_here_i_am إلى الموجه 10.8.86.254 — نسخة (نسخ) واحدة معلقة...

معلومات: prox::معلومات: WCCP2_i_see_you تم تلقيها من 10.8.86.254 156 بايت...

أدناه نموذج إخراج من أوامر show و debug على موجه Cisco (ستختلف البيانات المحددة بناء على التكوين):

Router# debug ip wccp packets

WCCP-PKT: Received valid Here_I_Am packet from 192.168.25.4 w/rcvd_id 00003532

WCCP-PKT: Sending I_See_You packet to 192.168.25.4 w/ rcvd_id 00003534

Router# debug ip wccp events

WCCP-EVNT: Built I_See_You msg body w/1 usable web caches, change # 0000000A

WCCP-EVNT: Web Cache 192.168.25.3 added

WCCP-EVNT: Built I_See_You msg body w/2 usable web caches, change # 0000000B

Router# show ip wccp web-cache detail

WCCP Cache-Engine information:

IP Address: 10.1.1.2

Protocol Version: 2.0

State: Usable

Initial Hash Info: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Assigned Hash Info: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

Hash Allotment: 256 (100.00%)

Packets Redirected: 40807

Connect Time: 11:05:17

Router# show ip wccp web-cache view

WCCP Routers Informed of: 10.1.1.1

WCCP Cache Engines Visible: 10.1.1.2

WCCP Cache Engines NOT Visible: -none-