المحتويات

المقدمة

تحديد موقع الأرقام التسلسلية

من واجهة المستخدم الرسومية

من واجهة سطر الأوامر

الوصول المادي (الأجهزة)

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند طرق تحديد موقع الأرقام التسلسلية لجهاز أمان البريد الإلكتروني وأجهزة إدارة الأمان وأجهزة أمان الويب.

تحديد موقع الأرقام التسلسلية

من واجهة المستخدم الرسومية

بالنسبة لأجهزة أمان البريد الإلكتروني (ESA) وأجهزة أمان الويب (WSA)، انتقل إلى مراقبة/إعداد تقارير > حالة النظام

بالنسبة لجهاز إدارة الأمان (SMA)، انتقل إلى الخدمات المركزية > حالة النظام

من واجهة سطر الأوامر

أستخدم الأمر version.

esa.lab.local> version

Current Version

===============

Product: Cisco C100V Email Security Virtual Appliance

Model: C100V

Version: 13.0.0-392

Build Date: 2020-01-29

Install Date: 2020-04-28 04:01:27

Serial #: 564D31FC43F2BDD28977-898C3195F3F4

الوصول المادي (الأجهزة)

بالنسبة لطرز الأجهزة (x70، x70، x80، x90، x95، وما إلى ذلك)، يمكنك مشاهدة ملصق على اللوحة الخلفية يحتوي على الرقم التسلسلي. في بعض الحالات، في الطرز الأحدث، ترى علامة تبويب سحب على اللوحة الأمامية والتي يمكنها أيضا عرض الرقم التسلسلي.

معلومات ذات صلة

- جهاز أمان البريد الإلكتروني من Cisco - أدلة المستخدم النهائي

- جهاز إدارة الأمان من Cisco - أدلة المستخدم النهائي

- أجهزة أمان الويب من Cisco - أدلة المستخدم النهائي