المحتويات

المقدمة

حجم ذاكرة التخزين المؤقت للوكيل على WSA

المقدمة

يصف هذا المستند حجم ذاكرة التخزين المؤقت للوكيل لجهاز أمان الويب (WSA) من Cisco.

حجم ذاكرة التخزين المؤقت للوكيل على WSA

يختلف حجم ذاكرة التخزين المؤقت للوكيل بناء على النموذج. راجع هذا الجدول لأحجام ذاكرة التخزين المؤقت:

الطراز

ذاكرة التخزين المؤقت للوكيل

الطراز S000v

50 غيجابايت

الطراز S100v

50 غيجابايت

الطراز S190

50 غيجابايت

الطراز S195

50 غيجابايت

الطراز S300v

200 غيجابايت

الطراز S380

300 غيجابايت

الطراز S390

300 غيجابايت

الطراز S395

300 غيجابايت

الطراز S600v

400 غيجابايت

الطراز S680

400 غيجابايت

الطراز S690

400 غيجابايت

الطراز S695

400 غيجابايت

للتحقق من حجم ذاكرة التخزين المؤقت مباشرة على الجهاز، أدخل الأمر ipcheck في واجهة سطر الأوامر (CLI). ابحث عن قيمة ذاكرة التخزين المؤقت للوكيل في الإخراج:

mysma.local> ipcheck

Ipcheck Rev 1

Date Thu Mar 3 16:02:16 2016

Model S100V

Platform vmware (VMware Virtual Platform)

WSA Version Version: 8.5.2-027

Build Date 2015-05-14

Install Date 2016-02-26 20:07:12

Burn-in Date Unknown

Serial No. 42392ECA8383919CB1CE-660101ABXXXX

BIOS Version 6.00

RAID Version NA

RAID Status Unknown

RAID Type NA

RAID Chunk Unknown

BMC Version NA

Disk 0 250GB VMware Virtual disk 1.0 at mpt0 bus 0 scbus2 target 0 lun 0

Disk Total 250GB

Root 2GB 27%

Nextroot 2GB 1%

Var 400MB 2%

Log 184GB 11%

DB 2GB 0%

Swap 8GB

Proxy Cache 50GB

RAM Total 6144M

NIC Management 00:50:56:b9:49:15

NIC P1 00:50:56:b9:59:50

NIC P2 00:50:56:b9:0f:d1

NIC T1 00:50:56:b9:b9:8c

NIC T2 00:50:56:b9:b5:95

PS1 Unknown

PS2 Unknown

Key 107day, CIWUC

Key 107day, File Analysis

Key 107day, File Reputation

Key 107day, HTTPS

Key 107day, L4 Traffic Monitor

Key 107day, MUS

Key 107day, McAfee

Key 107day, Sophos

Key 107day, Web Reputation Filters

Key 107day, Webroot

Key 108day, Web Proxy & DVS Engine