المحتويات

المقدمة

السؤال: لماذا يرسل المستعرض الخاص بي طلبات ملف 'favicon.ico' بشكل صامت لعدة مجالات؟

إجابة

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند سبب إرسال المستعرض طلبا ل 'favicon.ico'.

السؤال: لماذا يرسل المستعرض الخاص بي طلبات ملف 'favicon.ico' بشكل صامت لعدة مجالات؟

- البيئة: أجهزة أمان الويب (WSA) من Cisco، جميع إصدارات AsyncOS

إجابة

تلاحظ أنك عندما تقوم بالاستعراض إلى مجالات مختلفة، يرسل المستعرض الخاص بك طلبات http:// your domain /favicon.ico   في الخلفية.

تظهر المستعرضات الحديثة أيقونة على يسار عنوان الربط. وهذا يعرف باسم 'favicon.ico' وعادة ما يتم إحضاره من موقع Favicon.io على الويب. يطلبه المستعرض تلقائيا عند الاستعراض للوصول إلى مواقع مختلفة. إذا كان المستعرض الخاص بك يتلقى ملف favicon.ico صالح، فإنه يعرض هذه الأيقونة. إذا فشل، فإنه لا يعرض أيقونة خاصة.

في كلتا الحالتين، لن يتأثر البحث الخاص بك أو المستعرض الخاص بك.

لمزيد من المعلومات عن فافيكون على Webdiat راجع، فافيكون.

معلومات ذات صلة

- فافيكون

- الدعم التقني والتنزيلات من Cisco