المحتويات

سؤال

سؤال

كيف يمكنني تأكيد أن WSA قادرة على إجراء إتصالات خارجية؟

أنت يستطيع استعملت ال telnet أمر أن يجرب توصيل من WSA إلى الإنترنت.

1. سجل الدخول إلى الجهاز الخاص بك عبر SSH.

2. بمجرد تسجيل الدخول، يجب عليك تأكيد الإعداد. اكتب ipconfig وفحص عدد الواجهات التي قمت بتمكينها. في حالة تمكين واجهة "الإدارة" فقط، تكون واجهة "الإدارة" واجهة المصدر هي واجهة "الإدارة". إذا كان لديك واجهات متعددة ممكنة، فأنت بحاجة إلى معرفة الواجهة الأقرب إلى البوابة الافتراضية ل "حركة مرور البيانات".

3. قم بتسجيل الدخول إلى واجهة المستخدم الرسومية (GUI) الخاصة بك عبر المستعرض واختر "الشبكة" > "المسارات" للتحقق من المسارات الخاصة ب "حركة مرور البيانات".

4. بمجرد حصولك على واجهة المصدر، اكتب telnet من واجهة سطر الأوامر. فيما يلي الخيارات المتاحة للأمر "telnet":

الرجاء تحديد الواجهة التي تريد برنامج Telnet منها.

1. تلقائي

2 - الإدارة (192.168.1.100/24: wsa.example.com)

[1]> 1

أدخل اسم المضيف أو عنوان IP البعيد.

[]> www.example.com

أدخل المنفذ البعيد.

[25]> 80

وبمجرد الانتهاء، سترى رسالة حث مثل هذه:

جار محاولة الإصدار 192.168.1.50...

متصل ب www.example.com.

حرف الهروب هو '^]'.

يظهر لنا "متصل ب" أن WSA كانت قادرة على إنشاء اتصال بموقع الويب - www.example.com على المنفذ 80.