المحتويات

المشكلة

الأعراض: عند إستخدام PuTTY to Tunnel (CONNECT) من خلال WSA، تتلقى خطأ الوكيل: مصادقة الوكيل 407 مطلوبة"، حتى بعد تضمين اسم المستخدم / كلمة المرور في تكوين PuTTY.

البيئة: جهاز أمان الويب (WSA) من Cisco، جميع إصدارات AsyncOS

الحل

يدعم PuTTY المصادقة الأساسية ل HTTP فقط. لا يدعم مصادقة NTLM. إذا تم تكوين WSA لمصادقة NTLM فقط، سيقوم PuTTY بإرجاع رسالة الخطأ هذه.

إذا تم تكوين WSA لاستخدام نظام المصادقة 'NTLMSSP أو Basic'، فيجب أن تعمل المصادقة بشكل صحيح.

في إصدارات AsyncOS 7.x والإصدارات الأحدث، يتم تكوين نظام المصادقة "NTLMSSP أو Basic" في الهويات تحت واجهة المستخدم الرسومية (GUI) —> مدير أمان الويب —> الهويات —> قسم "تعريف الأعضاء حسب المصادقة".