المحتويات

المقدمة

كيف يمكنني التحقق من الفئة التي ينتمي إليها محدد موقع معلومات (URL) وتقديم طلب تغيير؟

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية إرسال طلب تغيير فئة جهاز أمان الويب (WSA) عندما يكون عنوان URL غير مصنف أو في فئة خاطئة.

كيف يمكنني التحقق من الفئة التي ينتمي إليها محدد موقع معلومات (URL) وتقديم طلب تغيير؟

يمكن إستخدام مدخل تذاكر معلومات Talos للتحقق من الفئات التي ينتمي إليها عنوان URL، بالإضافة إلى تقديم طلبات لتغيير الفئة التي ينتمي إليها عنوان URL حاليا.

ملاحظة: يتطلب هذا المدخل منك تسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد CCO الخاصة بك.

لتغيير الفئة، أكمل الخطوات التالية:

1. انقر فوق إنشاء تذكرة جديدة.

2. انقر فوق إرسال تذكرة تصنيف ويب.

3. أدخل عنوان URL أو عنوان IP أو مجال موقع الويب المعني (يمكن إدخال ما يصل إلى 50 إدخالا في كل مرة) وانقر فوق الحصول على بيانات الفئة.

4. لاقتراح نفس الفئة لإدخالات متعددة، أختر من الفئات الموجودة في المربع المجاور ل "تنزيل التحديد المجمع" (يمكن إختيار ما يصل إلى خمس فئات). ثم، من القائمة المنسدلة تحديد أحمال Bulk Download، أختر جهاز أمان الويب.

5. لاقتراح فئات للإدخالات المنفردة، أختر من مربع الفئات الموجود بجوار كل مدخل في العمود "فئات المحتوى المقترحة". ثم، من القائمة المنسدلة تحديد نظام أساسي، أختر جهاز أمان الويب.

6. قم بإضافة تعليقات وأوصاف مواقع إلى المربع الموجود أسفل الإدخالات. قم بتوفير أكبر قدر ممكن من التفاصيل.

7. انقر فوق إرسال.

8. وفيما بعد، تحقق من الحالة على صفحة مدخل تذاكر معلومات Talos.