المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

تصدير تعقب ويب

تصدير التقارير

تصدير التقارير التلقائية

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند عملية النسخ الاحتياطي لبيانات التقارير في جهاز ويب الآمن (SWA).

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بمعرفة الموضوعات التالية:

- الوصول إلى واجهة المستخدم الرسومية (GUI) الخاصة ب SWA.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

تصدير تعقب ويب

الخطوة 1. من واجهة المستخدم الرسومية، انتقل إلى التقارير واختر تعقب الويب.

الخطوة 2. من قسم النطاق الزمني، أختر نطاق مخصص وحدد تاريخ البدء والانتهاء المطلوب.

تحذير: قد يؤدي تحديد نطاق زمني طويل إلى تحميل نظام مرتفع أو عدم إستقرار في SWA. إذا كانت SWA تواجه حاليا طلبا مرتفعا، يرجى إستخدام فواصل زمنية أصغر لضمان الأداء الأمثل.

الخطوة 3. (إختياري) يمكنك تحديد معايير إعداد التقارير.

الخطوة 4. انقر فوق بحث.

الخطوة 5. عندما يكون التقرير جاهزا، انقر فوق تنزيل قابل للطباعة وحدد CSV كنوع الملف، لتصدير كل التاريخ المتوفر.

تلميح: يمكنك تكرار هذه الخطوات للنطاقات الزمنية الأقدم؛ على سبيل المثال، عن طريق تصدير البيانات على أساس شهري.

صورة - تصدير تعقب ويب

تصدير التقارير

الخطوة 1. من واجهة المستخدم الرسومية، انتقل إلى التقارير وحدد نوع التقرير الذي تريد تصديره.

الخطوة 2. من قسم النطاق الزمني، أختر نطاق مخصص وحدد تاريخ البدء والانتهاء المطلوب.

تحذير: قد يؤدي تحديد نطاق زمني طويل إلى تحميل نظام مرتفع أو عدم إستقرار في SWA. إذا كانت SWA تواجه حاليا طلبا مرتفعا، يرجى إستخدام فواصل زمنية أصغر لضمان الأداء الأمثل.

الخطوة 3. عندما يكون التقرير جاهزا، انقر فوق تصدير على القسم المطلوب لتنزيل ملف CSV.

تلميح: يمكنك تكرار هذه الخطوات للنطاقات الزمنية الأقدم؛ على سبيل المثال، عن طريق تصدير البيانات على أساس شهري.

الصورة - تقارير التصدير

تصدير التقارير التلقائية

الخطوة 1. من واجهة المستخدم الرسومية، انتقل إلى التقارير وحدد التقارير المحفوظة في الأرشيف.

الخطوة 2. انقر فوق اسم كل تقرير لتنزيل بيانات التقارير ذات الصلة.

تلميح: يتم تخزين التقارير المجدولة والتقارير المؤرشفة في قسم التقارير المؤرشفة.

الصورة - تقارير الأرشيف

معلومات ذات صلة

- دليل المستخدم ل AsyncOS 15.2 ل Cisco Secure Web Appliance

- إستخدام أفضل ممارسات جهاز الويب الآمن

- تكوين النسخ الاحتياطي في جهاز ويب الآمن