المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

المشكلة

الحل

نتائج نموذج SWA

نسبة إستخدام وحدة المعالجة المركزية

نسبة إستخدام الذاكرة

إستخدام القرص

درجة حرارة المعالج

جدول المروحة

حالة وحدة التزويد بالطاقة (PSU)

حالة إرتباط الواجهة

نموذج إخراج SMA

حالة وحدة التزويد بالطاقة (PSU)

جدول المروحة

نسبة إستخدام وحدة المعالجة المركزية

نسبة إستخدام الذاكرة

إستخدام القرص

درجة حرارة المعالج

حالة إرتباط الواجهة

عرض OIDs

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند الخطوات اللازمة لقراءة المعلومات حول معرفات الكائنات (OIDs) داخل جهاز ويب الآمن (SWA).

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- إدارة سوا

- أساسي لبروتوكول إدارة الشبكات البسيط (SNMP)

- مبادئ الربط الشبكي الأساسية

توصي Cisco بأن يكون لديك:

- تم تثبيت SWA المادية أو الافتراضية.

- الوصول الإداري إلى واجهة سطر أوامر SWA (CLI).

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

المشكلة

لمسؤولي الشبكة ومحترفي تقنية المعلومات الذين يعملون مع جهاز الويب الآمن (SWA) من Cisco وأجهزة إدارة الأمان (SMA)، يعد الأمر snmpwalk أداة بالغة الأهمية لاسترداد قيم OID اللازمة للمراقبة والإدارة الفعالين.

في حين تتوفر ميزة SnmpWalk بسهولة على نظام التشغيل MacOS، يلزم توفر إعداد إضافي على نظامي التشغيل Windows و Linux، مما يمكن أن يشكل حاجزا لبعض المستخدمين.

وللتغلب على هذا التحدي، قمنا بتنفيذ أوامر Snmpwalk في مختبرنا ونقوم بتوفير المخرجات للرجوع إليها. يهدف هذا المورد إلى دعم المستخدمين الذين يواجهون قيود الإعداد من خلال تقديم مخرجات المراجع هذه، مما يساعد في إدارة بيئات SWA و SMA.

تلعب شبكات OID دورا حيويا في إدارة الشبكة، مما يسمح بتعريف عناصر الشبكة المختلفة والتفاعل معها. ومن خلال الاستفادة من ميزة التنقل داخل الشبكة، يمكن للمستخدمين الحصول على القيم المرتبطة بالوحدات الأصلية (OIDs) الهامة وتفسيرها بكفاءة، مما يعزز رصد وإدارة نظامي SWA و SMA. يساعدك هذا الدليل على إستخدام Snmpwalk للوصول إلى قيم OID الأساسية هذه، مما يزيد من إمكانات إدارة الشبكة.

الحل

هنا يمكنك العثور على تسلسل اسم OID وصيغة الأمر snmpwalk وعينة الإخراج.

نتائج نموذج SWA

نسبة إستخدام وحدة المعالجة المركزية

snmpwalk -O a -v 2c -c

-M

-m "ALL"

.1.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.2.0

ASYNCOS-MAIL-MIB::perCentCPUUtilization.0 = INTEGER: 16

نسبة إستخدام الذاكرة

snmpwalk -O a -v 2c -c

-M

-m "ALL"

.1.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.1.0

ASYNCOS-MAIL-MIB::perCentMemoryUtilization.0 = INTEGER: 11

إستخدام القرص

snmpwalk -O a -v 2c -c

-M

-m "ALL"

.1.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.27.0

ASYNCOS-MAIL-MIB::diskUtilization.0 = STRING: Total_disk_space: 198.391 GB, Available_disk_space: 107.845 GB, Used_disk_space: 90.545 GB, Used_disk_space in % : 45.64

درجة حرارة المعالج

snmpwalk -O a -v 2c -c

-M

-m "ALL"

.1.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.9.1.2

جدول المروحة

snmpwalk -O a -v 2c -c

-M

-m "ALL"

.1.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10

حالة وحدة التزويد بالطاقة (PSU)

snmpwalk -O a -v 2c -c

-M

-m "ALL"

.1.3.6.1.4.1.9.9.117.1.3.1

ملاحظة: يعني إخراج هذا الأمر "1" أن وحدة التزويد بالطاقة (PSU) غير مثبتة و"2" تعني أن وحدة التزويد بالطاقة (PSU) بحالة صحية و"3" تعني عدم وجود طاقة تيار متردد و"4" تعني وجود وحدة تزويد بالطاقة (PSU) معيبة.

حالة إرتباط الواجهة

snmpwalk -O a -v 2c -c

-M

-m "ALL"

.1.3.6.1.4.1.15497.1.2.5.1

ملاحظة: في الوضع الخارج من هذا الأمر، يعني "1" أن الواجهة قيد التشغيل وأن "2" تشير إلى أن الواجهة معطلة.

نموذج إخراج SMA

حالة وحدة التزويد بالطاقة (PSU)

snmpwalk -O a -v 2c -c

-m

.1.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.8

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.8.1.1.1 = INTEGER: 1

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.8.1.2.1 = INTEGER: 2

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.8.1.3.1 = INTEGER: 1

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.8.1.4.1 = STRING: "PS 1"

ملاحظة: يعني إخراج هذا الأمر "1" أن وحدة التزويد بالطاقة (PSU) غير مثبتة و"2" تعني أن وحدة التزويد بالطاقة (PSU) بحالة صحية و"3" تعني عدم وجود طاقة تيار متردد و"4" تعني وجود وحدة تزويد بالطاقة (PSU) معيبة.

جدول المروحة

snmpwalk -O a -v 2c -c

-m

.1.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.1 = INTEGER: 1

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.2 = INTEGER: 2

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.3 = INTEGER: 3

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.4 = INTEGER: 4

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.5 = INTEGER: 5

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.6 = INTEGER: 6

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.7 = INTEGER: 7

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.8 = INTEGER: 8

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.9 = INTEGER: 9

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.10 = INTEGER: 10

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.11 = INTEGER: 11

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.12 = INTEGER: 12

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.13 = INTEGER: 13

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.14 = INTEGER: 14

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.1 = Gauge32: 10500

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.2 = Gauge32: 10712

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.3 = Gauge32: 10500

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.4 = Gauge32: 11227

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.5 = Gauge32: 10500

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.6 = Gauge32: 11227

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.7 = Gauge32: 10500

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.8 = Gauge32: 11227

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.9 = Gauge32: 10080

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.10 = Gauge32: 10712

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.11 = Gauge32: 10500

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.12 = Gauge32: 11227

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.13 = Gauge32: 10500

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.14 = Gauge32: 10712

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.1 = STRING: "FAN 1"

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.2 = STRING: "FAN 2"

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.3 = STRING: "FAN 3"

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.4 = STRING: "FAN 4"

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.5 = STRING: "FAN 5"

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.6 = STRING: "FAN 6"

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.7 = STRING: "FAN 7"

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.8 = STRING: "FAN 8"

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.9 = STRING: "FAN 9"

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.10 = STRING: "FAN 10"

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.11 = STRING: "FAN 11"

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.12 = STRING: "FAN 12"

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.13 = STRING: "FAN 13"

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.14 = STRING: "FAN 14"

نسبة إستخدام وحدة المعالجة المركزية

snmpwalk -O a -v 2c -c

-m

.1.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.2.0

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.2.0 = INTEGER: 0

نسبة إستخدام الذاكرة

snmpwalk -O a -v 2c -c

-m

.1.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.1.0

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.1.0 = INTEGER: 0

إستخدام القرص

snmpwalk -O a -v 2c -c

-m

.1.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.27.0

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.27.0 = STRING: "Total_disk_space: 556.391 GB, Available_disk_space: 526.995 GB, Used_disk_space: 29.396 GB, Used_disk_space in % : 5.28"

درجة حرارة المعالج

snmpwalk -O a -v 2c -c

-m

.1.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.9.1.2

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.9.1.2.1 = INTEGER: 35

حالة إرتباط الواجهة

snmpwalk -O a -v 2c -c

-m

.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8

iso.3.6.1.2.1.2.2.1.8.1 = INTEGER: 1

iso.3.6.1.2.1.2.2.1.8.2 = INTEGER: 2

ملاحظة: في الوضع الخارج من هذا الأمر، يعني "1" أن الواجهة قيد التشغيل و"2" تعني أن الواجهة معطلة.

عرض OIDs

لا توفر Cisco قائمة OID لأجهزة أمان المحتوى. يمكنك تحويل ملف قاعدة معلومات الإدارة لعرض OID باستخدام تطبيق مستعرض MIB من جهة خارجية مثل MIB الذي تم إستيراده بواسطة Paesler. يمكنك تنزيل هذا التطبيق من جهة خارجية من هذا الارتباط.

فيما يلي الخطوات لقراءة OIDs:

الخطوة 1. تنزيل برنامج مستعرض MIB

الخطوة 2. قم بتنزيل ملفات قاعدة معلومات الإدارة (MIB) الخاصة بجهاز أمان المحتوى (يمكن تنزيل أحدث ملفات قاعدة معلومات الإدارة هنا.)

الصورة: تنزيل ملفات MIB

الخطوة 3. إستيراد ملف MIB إلى التطبيق الخاص بك.

ملاحظة: تحتاج إلى تنزيل SMI MIB و Web MIB واستيرادهما.

الخطوة 4. يمكنك عرض جميع معرفات الأجهزة (OIDs) المعرفة في ملفات قاعدة معلومات الإدارة.

ملاحظة: يرجى الانتباه إلى أن بعض معرفات الأجهزة (OID)، مثل تلك المرتبطة بجدول المروحة ومصدر الطاقة قد لا تقوم بإرجاع أي إخراج في بيئة معملية افتراضية. وذلك لأن هذه المكونات غير موجودة في الأجهزة الظاهرية.

معلومات ذات صلة

- دليل المستخدم ل AsyncOS 15.2 ل Cisco Secure Web Appliance

- تكوين SNMP واستكشاف أخطائه وإصلاحها في SWA