المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

رسائل واجهة المستخدم الرسومية (GUI) لعميل شبكة VPN

معلومات ذات صلة

المقدمة

يسرد هذا المستند خطأ واجهة المستخدم الرسومية (GUI) لعميل VPN والعقل ورسائل التحذير مع وصف/إجراء. هذه الرسائل مخصصة للاستخدام بواسطة الدعم الفني والدعم الهندسي من Cisco.

تمكن المعلومات مهندس الدعم الفني من Cisco من حل مشكلتك بشكل أسرع وأكثر كفاءة عند فتح طلب خدمة الدعم الفني. كما أنها تعرفك على المشكلة والتصحيح المرتبط بها لتعريف مصدر المشكلة.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

من أجل الاستفادة من رسائل واجهة المستخدم الرسومية (GUI) لعميل شبكة VPN هذه، يلزمك الوصول إلى شبكتك والقدرة على تشغيل تصحيح الأخطاء والتقاط الإخراج.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

رسائل واجهة المستخدم الرسومية (GUI) لعميل شبكة VPN

الأخطاء

عدد

رسالة

الوصف أو الإجراء

1

لا يمكن إستخدام معلمة سطر الأوامر ٪1 بالاقتران مع معلمة سطر الأوامر ٪2.

تتعارض معلمتا سطر الأوامر المذكورتان ضمن علامات الاقتباس مع بعضهما البعض ولا يمكن إستخدامهما معا في أي سطر أمر معين.

2

اسم إدخال اتصال غير صالح.

لا يمكن أن يحتوي اسم إدخال الاتصال على أي من الأحرف التالية...

تم إدخال حرف غير صالح في حقل اسم إدخال الاتصال في مربع الحوار لإنشاء إدخالات اتصال جديدة أو تعديل إدخالات اتصال موجودة.

3

تم تحديد منفذ TCP غير صالح. النطاق الصالح هو من ٪1 إلى ٪2.

تم إدخال رقم منفذ TCP غير صالح في علامة التبويب "نقل" في مربع الحوار لإنشاء إدخالات اتصال جديدة أو تعديل إدخالات اتصال موجودة.

4

تم تحديد مهلة إستجابة نظير غير صالحة. النطاق الصالح هو من ٪1 إلى ٪2.

تم إدخال مهلة إستجابة نظير غير صالحة في علامة التبويب "نقل" في مربع الحوار لإنشاء إدخالات اتصال جديدة أو تعديل إدخالات اتصال موجودة.

5

لا يوجد اسم مضيف لإدخال الاتصال هذا. يتعذر إجراء اتصال VPN.

تم إجراء محاولة اتصال باستخدام إدخال اتصال لا يحتوي على إدخال اسم المضيف/العنوان. يجب تحديد اسم المضيف أو عنوانه في إدخال الاتصال لمحاولة إجراء اتصال VPN.

6

إدخال الاتصال ٪1 غير موجود.

حدد سطر الأوامر إدخال اتصال غير موجود.

7

كلمات مرور المجموعة غير متطابقة. أدخل نفس كلمة المرور في كلا مربعي النص.

تكون لحقول كلمة مرور مصادقة المجموعة في علامة تبويب المصادقة لمربع الحوار لإنشاء إدخالات توصيل جديدة أو تعديل إدخالات اتصال موجودة قيم مختلفة. يجب أن يحتوي حقلا كلمة المرور و تأكيد كلمة المرور على نفس القيم.

8

يتعذر تحديث إعداد "البدء قبل تسجيل الدخول".

تعذر على عميل VPN حفظ البدء قبل إعداد تسجيل الدخول لمربع حوار "خصائص تسجيل الدخول إلى Windows" إلى الملف vpnClient.ini. ربما تم تغيير سمات الملف للقراءة فقط أو قد تكون هناك مشكلة في نظام الملفات.

9

يتعذر تحديث اتصال VPN الذي تم قطع الاتصال به عند إعداد تسجيل الخروج.

تعذر على عميل VPN حفظ اتصال VPN "قطع الاتصال" عند تسجيل الخروج من مربع حوار "خصائص تسجيل الدخول إلى Windows" إلى ملف vpnClient.ini. ربما تم تغيير سمات الملف للقراءة فقط أو قد تكون هناك مشكلة في نظام الملفات.

10

يتعذر تحديث "السماح ببدء تشغيل تطبيقات الجهات الخارجية" قبل إعداد تسجيل الدخول.

تعذر على عميل VPN حفظ "السماح ببدء تشغيل تطبيقات الجهات الخارجية" قبل إعداد تسجيل الدخول لمربع حوار "خصائص تسجيل الدخول إلى Windows" إلى سجل Windows. يجب أن يكون لدى المستخدم امتيازات المسؤول لحفظ هذا الإعداد، على الرغم من أنه يجب أن يتم تحديد الإعداد إذا لم يكن هذا هو الحال. من المحتمل وجود مشكلة في النظام في السجل.

11

فشل تسجيل CSGINA.DLL.

تعذر على عميل شبكة VPN تسجيل CSGINA.DLL الخاص به باستخدام نظام التشغيل Windows. ربما تم تغيير DLL أو تلفه.

12

يتعذر إسترداد حالة التهيئة التلقائية.

تعذر على عميل شبكة VPN إسترداد الحالة الحالية لتحديد ما إذا كان يجب بدء تشغيل شبكة VPN التلقائية. قد يتم إيقاف خدمة عميل VPN أو البرنامج الخفي VPN أو تعليقها أو عدم تشغيلها؛ أو فشل الاتصال بين الخدمة/البرنامج الخفي وتطبيق واجهة المستخدم الرسومية.

13

يتعذر تحديث إعداد تمكين بدء VPN التلقائي.

تعذر على عميل VPN حفظ إعداد تمكين بدء VPN التلقائي لمربع حوار بدء VPN التلقائي إلى الملف vpnclient.ini. ربما تم تغيير سمات الملف للقراءة فقط أو قد تكون هناك مشكلة في نظام الملفات.

14

يتعذر تحديث إعداد الفاصل الزمني لإعادة محاولة بدء VPN التلقائي.

تعذر على عميل شبكة VPN حفظ إعداد الفاصل الزمني لإعادة محاولة بدء شبكة VPN التلقائية لمربع حوار بدء شبكة VPN التلقائي إلى الملف vpnClient.ini. ربما تم تغيير سمات الملف للقراءة فقط أو قد تكون هناك مشكلة في نظام الملفات.

15

تم تحديد فاصل إعادة محاولة غير صالح. النطاق الصالح هو من ٪1 إلى ٪2.

تم إدخال فاصل إعادة محاولة غير صالح في حقل الفاصل الزمني لإعادة محاولة بدء VPN التلقائي لمربع حوار بدء VPN التلقائي. يجب أن تكون القيمة ضمن النطاق المحدد في رسالة الخطأ.

16

إدخال الاتصال ٪1 موجود بالفعل. أختر اسما آخر.

يحاول المستخدم إنشاء إدخال اتصال جديد بنفس اسم إدخال اتصال موجود.

17

تعذر إنشاء إدخال اتصال.

تعذر على عميل الشبكة الخاصة الظاهرية (VPN) حفظ إدخال الاتصال الجديد في ملف على محرك الأقراص الثابتة. قد تكون هناك مشكلة في نظام الملفات.

18

تعذر إعادة تسمية إدخال الاتصال.

تعذر على عميل شبكة VPN إعادة تسمية إدخال الاتصال. قد يكون اسم إدخال الاتصال الجديد موجودا بالفعل، أو قد تكون هناك مشكلة في نظام الملفات.

19

يتعذر حفظ إدخال الاتصال المعدل.

تعذر على عميل شبكة VPN حفظ إدخال الاتصال المعدل إلى ملفه على محرك الأقراص الثابتة. ربما تم تغيير سمات الملف للقراءة فقط أو قد تكون هناك مشكلة في نظام الملفات.

20

تعذر تكرار إدخال الاتصال.

تعذر على عميل شبكة VPN تكرار إدخال الاتصال. قد يكون اسم إدخال الاتصال المكرر موجودا بالفعل أو طويل جدا، أو قد تكون هناك مشكلة في نظام الملفات.

21

يتعذر حذف إدخال الاتصال ٪1.

تعذر على عميل شبكة VPN حذف إدخال الاتصال. ربما لم يعد الملف الذي يحتوي على إدخال الاتصال موجودا أو قد يكون محميا، أو قد تكون هناك مشكلة في نظام الملف.

22

يتعذر إستيراد إدخال الاتصال ٪1.

تعذر على عميل شبكة VPN إستيراد إدخال الاتصال. قد يكون إدخال الاتصال الذي يحاول الاستيراد غير موجود. قد يكون إدخال الاتصال بنفس اسم الإدخال الذي يتم إستيراده موجودا بالفعل. قد تكون هناك مشكلة في نظام الملفات.

23

يتعذر مسح كلمة المرور المشفرة لإدخال الاتصال ٪1.

تعذر على عميل شبكة VPN مسح كلمة مرور المستخدم المشفرة في إدخال الاتصال. ربما تم تغيير سمات ملف إدخال الاتصال للقراءة فقط أو قد تكون هناك مشكلة في نظام الملف.

24

يتعذر تحديث إدخال الاتصال ٪1.

تعذر على عميل شبكة VPN كتابة تعديلات إدخال الاتصال إلى ملف إدخال الاتصال على محرك الأقراص الثابتة. ربما تم تغيير سمات الملف للقراءة فقط أو قد تكون هناك مشكلة في نظام الملفات.

25

٪1() فشل ملف القطع القصير ٪2 مع ٪3h.

فشلت الدالة المحددة في رسالة الخطأ أثناء محاولة إنشاء ملف قص قصير إلى واجهة المستخدم الرسومية لعميل VPN لإدخال اتصال معين. الرقم السداسي العشري في رسالة الخطأ هو الخطأ الذي تم إرجاعه بواسطة الدالة المحددة.

26

يتعذر إنشاء مسار ملف مؤهل بالكامل أثناء إنشاء ملف القطع القصير ٪1.

تعذر على عميل VPN إنشاء مسار ملف مؤهل بالكامل لملف الاختصار. قد تكون هناك مشكلة في نظام الملفات.

27

يتعذر إنشاء ملف الاختصار ٪1.

تعذر على عميل VPN الحصول على مؤشر إلى واجهة IShellLink من النظام لإنشاء ملف الاختصار.

28

تم الوصول إلى نهاية السجل، لم يتم العثور على تطابق.

تعذر على عميل شبكة VPN العثور على تطابق لسلسلة البحث في السجل.

29

تعذر بدء تشغيل برنامج الطلب الهاتفي للجهة الخارجية.

تعذر على عميل الشبكة الخاصة الظاهرية (VPN) تشغيل برنامج الطلب الهاتفي للجهة الخارجية المحدد في إدخال الاتصال من أجل إنشاء اتصال VPN.

30

يستخدم إدخال الاتصال المحدد مخزن شهادات Microsoft CryptoAPI. لا يمكن إستخدام إدخال الاتصال هذا حتى تسجل دخولك إلى محطة العمل.

يحاول المستخدم إنشاء اتصال VPN قبل تسجيل الدخول باستخدام إدخال توصيل تم تكوينه لاستخدام شهادة Microsoft CryptoAPI للمصادقة. لا يمكن إستخدام هذه الشهادة إلا بعد أن يقوم المستخدم بتسجيل الدخول إلى محطة العمل.

31

لم تعد الشهادة ٪1 المقترنة بإدخال الاتصال هذا موجودة أو فشلت في الفتح. الرجاء تحديد شهادة أخرى.

يحاول المستخدم إنشاء اتصال VPN باستخدام إدخال اتصال تم تكوينه لاستخدام شهادة للمصادقة غير الموجودة أو التي لا يمكن فتحها.

32

يتعذر التحقق من الشهادة ٪1.

تعذر التحقق من الشهادة المحددة. قد توجد مشكلة في التكوين الخاطئ مع خادم مصادقة الشهادة (CA).

33

يتعذر حذف الشهادة ٪1 من مخزن الشهادات.

تعذر على عميل شبكة VPN حذف الشهادة المحددة من مخزن الشهادات بنجاح.

34

يتعذر إظهار تفاصيل الشهادة ٪1.

تعذر على عميل الشبكة الخاصة الظاهرية (VPN) فتح الشهادة المحددة والوصول إليها بنجاح لعرض تفاصيل الشهادة.

35

يتعذر تصدير الشهادة. مسار غير صالح ٪1.

مسار التصدير المتوفر للشهادة غير صالح.

36

يتعذر تصدير الشهادة ٪1.

مصدر التصدير أو الوجهة للشهادة غير صحيحة وتعذر تصدير الشهادة.

37

يجب تحديد مسار تصدير.

لم يوفر المستخدم مسار ملف لتصدير الشهادة المحددة

38

كلمات مرور الشهادة غير متطابقة. أدخل نفس كلمة المرور في كلا مربعي النص.

يجب أن يحتوي كل من حقلي كلمة المرور وتأكيد كلمة المرور من مربع حوار تصدير الشهادة على نفس القيم.

39

يتعذر إستيراد الشهادة.

تعذر على عميل شبكة VPN إستيراد الشهادة. قد يكون مسار ملف الشهادة غير صحيح أو قد تكون هناك مشكلة في نظام الملف.

40

يجب تحديد مسار إستيراد.

لم يوفر المستخدم مسار ملف لاستيراد شهادة.

41

كلمات مرور الشهادة غير متطابقة. أدخل نفس كلمة المرور في كلا مربعي النص.

يجب أن يحتوي كل من حقلي كلمة المرور الجديدة و تأكيد كلمة المرور من مربع الحوار إستيراد شهادة على نفس القيم.

42

تعذر إنشاء طلب تسجيل الشهادة.

تعذر على عميل الشبكة الخاصة الظاهرية (VPN) إنشاء طلب تسجيل لتسجيل الشهادة باستخدام مرجع شهادة.

43

فشل تسجيل الشهادة، أو لم تتم الموافقة عليه.

فشل طلب تسجيل الشهادة أو لم يوافق عليه المرجع المصدق.

44

الشهادة غير صالحة، أو ليست طلب تسجيل عبر الإنترنت.

حاول المستخدم إستئناف تسجيل شهادة غير صالحة أو ليس لديها طلب تسجيل معلق.

45

كلمات المرور غير متطابقة. حاول مرة أخرى.

القيمة التي تم إدخالها في مربع حوار تأكيد كلمة المرور الجديدة لا تتطابق مع القيمة التي تم إدخالها في مربع حوار إدخال كلمة مرور جديدة عند محاولة تغيير كلمة مرور شهادة.

46

فشل تغيير كلمة المرور للشهادة ٪1.

تعذر على عميل شبكة VPN تغيير كلمة المرور للشهادة.

47

فشل تحميل ipseclog.exe.

تعذر على عميل VPN تشغيل تطبيق ipseclog.exe. لن يتم حفظ رسائل السجل في ملف السجل.

48

تعذر إيقاف الخدمة/برنامج تشغيل خلفي.

تعذر على عميل الشبكة الخاصة الظاهرية (VPN) إيقاف الخدمة/الأداة المساعدة. قد يتم تعليق الخدمة/برنامج التشغيل أو قد تكون هناك مشكلة في إدارة خدمة/برنامج تشغيل النظام.

49

فشل GI_VPNStop. تعذر قطع الاتصال.

فشل عميل VPN في إرسال طلب إيقاف لإنهاء اتصال VPN بالخدمة/الأداة المساعدة. قد يتم إيقاف الخدمة/برنامج التشغيل أو تعليقها أو عدم تشغيلها. قد يكون الاتصال بالخدمة/برنامج التشغيل قد فشل.

50

الخدمة/برنامج التشغيل غير قيد التشغيل.

خدمة عميل/برنامج التشغيل الخاص بشبكة VPN ليست قيد التشغيل. لا يمكن إنشاء/إنهاء إتصالات VPN عبر واجهة المستخدم الرسومية (GUI).

51

فشل تخصيص مأخذ توصيل IPC مع حدوث الخطأ ٪1h.

فشل عميل شبكة VPN في إنشاء مأخذ اتصال بين العمليات من أجل الاتصال بالخدمة/البرنامج الخفي. لا يمكن إنشاء/إنهاء إتصالات VPN عبر واجهة المستخدم الرسومية (GUI). أحلت معلومة ذات صلة ل خطوة أن يبحث على cisco بق id CSCed05004.

52

فشل إلغاء موقع مأخذ التوصيل IPC مع حدوث الخطأ ٪1h.

فشل عميل شبكة VPN في إغلاق مأخذ اتصال بين العمليات الذي يتم إستخدامه للاتصال بالخدمة/البرنامج الخفي أثناء الإنهاء. قد لا يتمكن الاستخدام اللاحق لواجهة المستخدم الرسومية (GUI) من الاتصال بالخدمة/الخدمة.

53

تم قطع الاتصال الآمن ب ٪1 بشكل غير متوقع.

تم فقد اتصال الشبكة الخاصة الظاهرية (VPN) بسبب شيء آخر غير الإنهاء بواسطة واجهة المستخدم الرسومية (GUI) لعميل شبكة VPN. قد يكون تم إنهاء الاتصال بواسطة المستخدم عبر واجهة سطر الأوامر، أو قد يكون تم فقد الاتصال بالإنترنت.

54

كلمات مرور المصادقة غير متطابقة. أدخل نفس كلمة المرور في كلا مربعي النص.

طلب من المستخدم إدخال كلمة مرور مصادقة جديدة في مربع حوار توسيع المصادقة ولم يدخل نفس القيم في حقلي كلمة المرور الجديدة وتأكيد كلمة المرور. يجب أن يحتوي كلا الحقلين على نفس القيم.

55

لا تتطابق أرقام التعريف الشخصي (PIN) الخاصة بالمصادقة. قم بإدخال رقم التعريف الشخصي (PIN) نفسه في مربعي النص.

طلب من المستخدم إدخال رقم تعريف شخصي (PIN) جديد للمصادقة في مربع حوار توسيع المصادقة ولم يقم بإدخال نفس القيم في حقلي رقم التعريف الشخصي (PIN) الجديد وتأكيد PIN. يجب أن يحتوي كلا الحقلين على نفس القيم.

56

يتعذر بدء اتصال VPN.

فشل عميل شبكة VPN في إرسال طلب بدء لإنشاء اتصال VPN بالخدمة/الأداة المساعدة. قد يتم إيقاف الخدمة/برنامج التشغيل أو تعليقها أو عدم تشغيلها. قد يكون الاتصال بالخدمة/برنامج التشغيل قد فشل.

الأسباب

عدد

رسالة

الوصف أو الإجراء

401

حدث خطأ غير معروف أثناء إنشاء اتصال VPN.

لم يتم إنشاء اتصال VPN بسبب سبب غير معروف. الرجاء التحقق من سجلات العملاء للحصول على تفاصيل.

402

تعذر على "إدارة الاتصال" قراءة إدخال الاتصال، أو أن إدخال الاتصال به معلومات مفقودة أو غير صحيحة.

إما أن ملف تعريف الاتصال مفقود أو لا يحتوي على كافة المعلومات. لحل هذه المشكلة، يمكنك إما تحديد ملف تعريف اتصال آخر أو إصلاح إدخال الاتصال الحالي.

توجد توصيفات التوصيل في توصيفات <دليل تثبيت العملاء>. في معظم الأجهزة، يكون هذا C:Program Files ملفات Cisco SystemsVPN ClientProfile. لحل هذه المشكلة، استبدل ملف تعريف التوصيل من دليل التوصيفات. يمكن نسخ هذا الملف من جهاز يحتوي على الإدخال الصحيح لهذا الملف.

403

تعذر الاتصال ببوابة الأمان.

يمكن أن يحدث هذا لأسباب متعددة. أحد الأسباب التي تجعل المستخدمين يحصلون على هذه الرسالة هو فشل مفاوضات IKE. تحقق من سجلات العميل للحصول على تفاصيل.

404

قام النظير البعيد بإنهاء الاتصال أثناء التفاوض على نهج الأمان.

تحقق من سجلات النظير البعيد (الطرف الرئيسي) لتحديد سبب هذا الفشل.

405

قام النظير البعيد بإنهاء الاتصال أثناء مصادقة المستخدم.

هذا السبب غير مستخدم حاليا.

406

يتعذر إنشاء قناة اتصال آمنة.

هذا السبب غير مستخدم حاليا.

407

تم إلغاء مصادقة المستخدم بواسطة المستخدم.

قام مستخدم بالضغط على زر إلغاء الأمر (بدلا من موافق) في مربع حوار مصادقة مستخدم عميل شبكة VPN.

408

اتصال شبكة VPN قيد الإنشاء بالفعل.

الاتصال قيد التنفيذ بالفعل.

409

اتصال VPN موجود بالفعل.

اتصال VPN موجود بالفعل.

410

تعذر على "إدارة الاتصال" إعادة توجيه طلب مصادقة المستخدم.

هذا غير مستخدم حاليا.

411

لا يدعم النظير البعيد بروتوكول عميل شبكة VPN المطلوب.

إما أن النظير البعيد ليس جهاز Cisco أو أنه لا يدعم مواصفات بروتوكول عميل شبكة VPN.

412

لم يعد النظير البعيد يستجيب.

لا يستجيب النظير البعيد لطلب العميل إنشاء الاتصال. تأكد من إمكانية إختبار اتصال النظير البعيد، أو تحقق من سجلات النظير البعيد لمعرفة سبب عدم إستجابته للعميل.

413

فشلت مصادقة المستخدم.

قام المستخدم بإدخال معلومات مصادقة مستخدم غير صحيحة، أو تعذر على العميل تشغيل عملية XAuth (مصادقة المستخدم).

414

فشل إنشاء اتصال TCP.

تعذر على عميل VPN إنشاء اتصال TCP ل IPSec عبر وضع اتصال TCP. الرجاء تجربة IPSec عبر UDP أو IPSec المباشر. الرجاء مراجعة سجلات العملاء للحصول على تفاصيل.

415

المكون المطلوب PPPTool.exe غير موجود بين برنامج العميل المثبت.

الرجاء التأكد من وجود ppptool.exe في دليل تثبيت العميل (هذا عادة C:Program FilesCisco SystemsVPN Client. إذا لم يكن هذا الملف موجودا، فقم بإزالة تثبيت العميل وإعادة تثبيته.

416

النظير البعيد هو موازنة التحميل.

لقد نصحك النظير باستخدام بوابة مختلفة.

417

لم يعد برنامج جدار الحماية المطلوب قيد التشغيل.

جدار الحماية المطلوب غير قيد التشغيل.

418

تعذر تكوين برنامج جدار الحماية.

أرسل النظير رسالة جدار حماية غير متعرف عليها.

419

لا يوجد اتصال.

هذا خطأ غير متوقع. الرجاء التحقق من سجلات العملاء للحصول على تفاصيل.

420

تعذر على التطبيق تخصيص بعض موارد النظام ويتعذر المتابعة.

نفدت ذاكرة النظام. إذا كنت تعتقد أن ذاكرة النظام كافية، أعد تشغيل الجهاز وحاول مرة أخرى.

421

فشل إنشاء اتصال ب ISP الخاص بك.

فشل إنشاء اتصال اتصال اتصال هاتفي. عرض سجلات العميل للحصول على تفاصيل.

422

فقد الاتصال ببوابة الأمان. تحقق من اتصال الشبكة.

تم تغيير عنوان IP الخاص بالجهاز أو لم يعد الجهاز متصلا بالإنترنت.

ملاحظة: يتطلب عميل شبكة VPN قطع اتصال نفق VPN لأسباب أمنية، في حالة تغيير عنوان IP للأجهزة.

423

تم إنهاء اتصال VPN الخاص بك.

قام المستخدم بقطع اتصال نفق VPN، أو حدث خطأ غير متوقع.

424

فقد الاتصال بالعميل بواسطة النظير.

تم قطع الاتصال بواسطة النظير. تحقق من سجلات النظير للحصول على تفاصيل.

425

تم قطع الاتصال يدويا بواسطة المسؤول.

قام المسؤول بقطع اتصال نفق VPN يدويا.

426

تم تجاوز الحد الأقصى لفترة البقاء التي تم تكوينها.

تجاوز عميل الشبكة الخاصة الظاهرية (VPN) الحد الأقصى لفترة الحياة التي تم تكوينها لجلسة عمل. تم تكوين هذه القيمة على جهاز النظير (الطرف الرئيسي).

427

حدث خطأ غير معروف في النظير.

نفق غير متصل النظير. تحقق من سجلات النظير للحصول على تفاصيل.

428

تم إيقاف تشغيل النظير.

تم إغلاق بير.

429

حدث خطأ فادح غير معروف في النظير.

تحقق من سجلات النظير للحصول على تفاصيل.

430

تجاوز الحد الأقصى لوقت الاتصال الذي تم تكوينه.

تم اتصال عميل VPN لمدة أطول من المسموح بها من قبل النظير.

431

تم تكوين الحد الأقصى لوقت الخمول لجلسة العمل التي تم تجاوزها.

كان اتصال VPN خاملا لفترة أطول من الوقت المسموح به من قبل المسؤول.

432

تم إعادة تشغيل النظير.

تم إعادة تشغيل النظير.

433

لم يتم تحديد السبب بواسطة النظير.

لم يقدم النظير أي سبب لفصل النفق. تحقق من سجلات النظير للحصول على تفاصيل.

434

فشل تفاوض النهج.

نهج العميل والأقران غير متطابقة. حاول تغيير سياسات النظير (حاول إستخدام 3DES و AES وما إلى ذلك) ثم حاول مرة أخرى.

435

عدم تطابق نهج جدار الحماية.

لا تتطابق سياسات جدار الحماية مع ما تم تكوينه بواسطة النظير.

436

انتهت صلاحية الشهادات المستخدمة.

انتهت صلاحية الشهادة المستخدمة في ملف تعريف الاتصال. قم بتحديث الشهادة المكونة في ملف تعريف العميل، ثم حاول مرة أخرى.

437

تم توفير معلمة غير صحيحة.

تدقيق إملائي وبناء جملة لملف التعريف أو معلمات سطر الأوامر.

438

يتعذر على المكونات المختلفة للعميل الاتصال. حاول إيقاف أي جدران حماية شخصية قد تكون مثبتة على جهاز العميل، ثم حاول مرة أخرى.

تستخدم واجهة المستخدم الرسومية (GUI) لعميل شبكة VPN المنافذ للاتصال ببرنامج تشغيل عميل شبكة VPN والخدمة. توجد جدران الحماية بين هذين المكونين وقد تعيق حركة المرور. السماح لجميع حركة المرور إلى عنوان 127.0.0.1.

439

بدء تشغيل خدمة عميل شبكة VPN من Cisco.

ويمكن القيام بذلك من خلال _net start cvpnd_ على موجه الأوامر، أو من خلال الانتقال إلى مدير الخدمة وبدء خدمة VPN. _net start cvpnd_ و _net stop cvpnd_ يتم إستخدامهما لبدء خدمة VPN ووقفها. قد يتم أيضا التحقق من سجل نظام Windows لمعرفة سبب عدم بدء تشغيل الخدمة.

ملاحظة: لا تكتب الحرف _ عندما تقوم بإدخال هذه الأوامر.

440

يتعذر بدء تشغيل برنامج التشغيل. تأكد من تثبيت DNE بشكل صحيح. تأكد من تثبيت _cvpndrva_ بشكل صحيح.

تأكد من تحميل برنامج تشغيل DNE. انتقل إلى موجه الأوامر واكتب _net stop dne_. ولا ينبغي أن يكون هذا النظام قادرا على إيقافه. ومع ذلك، إذا تعذر العثور عليه، فلن يتم تثبيته. إذا تم تثبيته، فحاول _net stop cvpndrva_ و _net start cvpndrva_. لا يمكن القيام بذلك عبر مدير الخدمة.

ملاحظة: لا تكتب الحرف _ عندما تقوم بإدخال هذه الأوامر.

441

خوادم النسخ الاحتياطي المتوفرة. حاولت الاتصال بجميع خوادم النسخ الاحتياطي (إذا كان ذلك متوفرا)، ولكن تعذر الاتصال.

تعذر على عميل شبكة VPN إجراء اتصال مع جهاز طرفي رئيسي بعد التحقق من جميع خوادم النسخ الاحتياطي. تأكد من إمكانية الاتصال ودقة الاسم للأجهزة الطرفية الرئيسية من محطة العمل.

442

فشل تمكين المحول الظاهري.

حاول إعادة التشغيل قبل المحاولة مرة أخرى. أو انتقل إلى صفحات خصائص اتصال الشبكة وحاول تمكين/تعطيل _محول vpn لأنظمة Cisco_ يدويا. حاول أيضا إضافة السطر التالي إلى vpnclient.ini: [main] VAEnableAlt=0.

443

تمت إزالة البطاقة الذكية المقترنة بالشهادة. الرجاء إعادة إدراج البطاقة الذكية.

يجب أن تظل الشهادات الموجودة خارج محطة العمل متصلة أثناء جلسة عمل عميل شبكة VPN.

التحذيرات

عدد

رسالة

الوصف أو الإجراء

201

لا يمكن إستخدام معلمة سطر الأوامر ٪1

بالاشتراك مع معلمة سطر الأوامر ٪2.

معلمات سطر الأوامر المذكورتان ضمن عرض الأسعار

تتعارض العلامات مع بعضها البعض ولا يمكن إستخدامها معا

في أي سطر أوامر.

202

في حالة تعطيل هذه الميزة، لن يقوم ٪1 تلقائيا بقطع اتصال VPN عند تسجيل خروجك. ونتيجة لذلك، قد يظل الكمبيوتر متصلا بعد تسجيل الخروج.

قام المستخدم بتعطيل اتصال VPN "قطع الاتصال" عند تسجيل الخروج من مربع حوار "خصائص تسجيل الدخول إلى Windows".

203

ليس لديك امتيازات الكتابة لإدخال الاتصال هذا. سيتم فتحه للقراءة فقط.

يحاول المستخدم تعديل إدخال اتصال تم تعيين سمات الملف الخاصة به على القراءة فقط.

204

تعذر العثور على الشهادة ٪1 المقترنة بإدخال الاتصال هذا. الرجاء تحديد شهادة أخرى أو النقر فوق "إلغاء الأمر".

يحاول المستخدم تعديل إدخال اتصال يحتوي على شهادة مقترنة به. ولكن لم يتم العثور على الشهادة المقترنة بملف التعريف. قد تكون الشهادة موجودة على بطاقة ذكية غير متصلة بالنظام حاليا. لذلك، الضغط على إلغاء هو خيار صحيح.

205

يجب إستخدام بطاقة ذكية مع هذا الاتصال. الرجاء إدراج البطاقة الذكية قبل محاولة الاتصال.

هذا التحذير يعني أن التوصيف الحالي يتطلب إستخدام البطاقة الذكية ولا توجد بطاقة ذكية على النظام. يجب على المستخدم إدراج البطاقة الذكية الصحيحة ويجب عليه إعادة الاتصال، أو يجب على المستخدم تحديد ملف تعريف مختلف للاتصال.

معلومات ذات صلة

- معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCed05004 (العملاء المسجلون فقط)

- صفحة دعم مفاوضة IPSec/بروتوكولات IKE

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems