المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

المشكلة

الحل

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية إيقاف حركة مرور NetBIOS الصادرة الموجهة إلى OpenDNS.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى Cisco Umbrella.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

المشكلة

يمكن لأنظمة Windows محاولة إرسال حركة مرور NetBIOS إلى OpenDNS عندما ترجع OpenDNS عنوان IP للمضيف المتحكم به بدلا من إستجابة NXDOMAIN القياسية. يفسر Windows هذا على أنه إستجابة صحيحة ويقوم ببدء اتصال NetBIOS ب OpenDNS.

الحل

لمنع حركة مرور NetBIOS الصادرة إلى OpenDNS، أكمل الخطوات التالية:

1. الوصول إلى الإعدادات المتقدمة في لوحة المعلومات.

2. انتقل إلى فئة كتابة المجال > إستثناءات لمستخدمي الشبكة الخاصة الظاهرية (VPN).

3. أضف أسماء المضيف الكاملة للأنظمة الموجودة على الشبكة الخاصة بك إلى قائمة الاستثناءات.

أسماء المضيف التي تمت إضافتها إلى هذه القائمة لا يتم البحث عنها بواسطة خدمات OpenDNS.