المحتويات

المقدمة

كم من الوقت يمكن أن يستغرق عرض وحدات SWG التجوالية المسجلة حديثا في تحديد النهج؟

المقدمة

يصف هذا المستند المدة التي يمكن أن يستغرقها ظهور الوحدات النمطية المتجولة لعبارة الويب الآمنة (SWG) المسجلة حديثا في تحديد النهج.

كم من الوقت يمكن أن يستغرق عرض وحدات SWG التجوالية المسجلة حديثا في تحديد النهج؟

في الظروف العادية، يمكن أن تنقضي ساعتين قبل أن تظهر وحدة SWG تجوال تم إضافتها مؤخرا في لوحة المعلومات وتصبح متوفرة لإرفاق النهج.

وفي بعض الحالات، قد يستغرق التسجيل وقتا أطول، ولكن هذا لا يمثل سلوكا نموذجيا. إذا بقيت الأجهزة مفقودة من لوحة المعلومات بعد ساعتين، فاتصل بدعم Cisco Umbrella للحصول على مساعدة إضافية.