المحتويات

المقدمة

نظرة عامة

تفاصيل التوافق

الإجراء الموصى به

المقدمة

يصف هذا المستند اعتبارات التوافق بين Umbrella Roaming Client و DNSMasq.

نظرة عامة

يستخدم كل من Umbrella Roaming Client وDNSMasq المنفذ 53 ل DNS ويتنافس على نفس الموارد. هاتان الخدمتان غير متوافقتين.

تفاصيل التوافق

يعمل Umbrella Roaming Client كخادم وكيل DNS، مع الاستماع على المنفذ 53 127.0.0.1 (localhost). تتسبب أي خدمة أخرى، مثل DNSMasq، تحاول الاستماع على المنفذ نفسه في حدوث تعارض. تشغيل كلتا الخدمتين على نفس النظام غير مدعوم.

- يمكن تشغيل خدمة واحدة فقط على المنفذ 53 في كل مرة.

- في حالة تثبيت كل من DNSMasq و Umbrella Roaming Client، يمكن تشغيل جهاز واحد فقط، عادة أيا كانت الخدمة التي تبدأ أولا.

الإجراء الموصى به

يجب عليك إختيار إستخدام إما Umbrella Roaming Client أو DNSMasq، وليس كلاهما، لتجنب تعارضات DNS على المنفذ 53.