المحتويات

المقدمة

نظرة عامة

تأثيرات البروتوكولات غير المدعومة

المقدمة

يصف هذا المستند بروتوكولات IP التي قامت Umbrella بتوصيل جدار الحماية (CDFW) بها الدعم والتأثير الخاص بالبروتوكولات غير المدعومة.

نظرة عامة

يدعم جدار حماية Umbrella Cloud Delivered Firewall (CDFW) حركة مرور TCP و UDP و ICMP المرسلة من الإنترنت وإليها فقط. يقوم CDFW بإسقاط جميع البروتوكولات الأخرى من مجموعة بروتوكولات IP دون تسجيل عمليات الإسقاط هذه في لوحة معلومات Umbrella.

تأثيرات البروتوكولات غير المدعومة

- يمكن أن تفشل التطبيقات التي تستخدم بروتوكول الطبقة الرابعة بخلاف TCP أو UDP أو ICMP عند إرسال حركة مرور البيانات من خلال CDFW.

- أرقام البروتوكول لبروتوكولات مجموعة بروتوكولات IP المدعومة هي:

- ICMP: 1

- بروتوكول TCP: 6

- UDP: 17

- يمكنك التحقق من رقم بروتوكول IP من خلال فحص حقل البروتوكول في رأس الطبقة 3 (IPv4 أو IPv6) باستخدام Wireshark.

- على سبيل المثال، لا يدعم CDFW بروتوكولا يحتوي على الرقم 46: