المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

المشكلة

الحل

المقدمة

يصف هذا وثيقة كيف أن يحل التنسيق المكسور لصفحة كتلة مخصصة في Cisco Umbrella.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى Cisco Umbrella.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

المشكلة

تلاحظ أن علامة التمييز الموجودة على صفحة الكتلة المخصصة الخاصة بك مفككة، مما ينتج عنه التنسيق الذي يعرض على هيئة علامات HTML نص واضح.

screen_shot_2021-03-05_at_1.21.37_pm.png

الحل

تم إصلاح الخطأ الذي أدخل هذه المشكلة. ومع ذلك، لا يزال بإمكان صفحة الحظر عرض الخطأ حتى يتم تحريره بواسطة المسؤول.

لحل هذه المشكلة:

1. احذف علامات HTML من صفحة المنع المخصصة.

2. أعد إدخال رسالتك المخصصة مع وضع علامة مناسبة وحدد حفظ.

screen_shot_2021-03-18_at_11.58.27_am.png

3. بمجرد حفظها، يتم عرض صفحة الحظر المخصصة بشكل صحيح بدون علامات تمييز HTML:

screen_shot_2021-03-18_at_11.58.34_am.png