المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

المشكلة

الحل

السبب

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية حل خطأ واجهة برمجة التطبيقات (API) Umbrella 403 في لوحة معلومات Meraki أثناء التكامل.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- Cisco Umbrella

- Meraki

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

المشكلة

يمكن دمج Meraki مع Umbrella عن طريق إدخال مفتاح API Umbrella وسر في لوحة معلومات Meraki عن طريق الانتقال إلى شبكة واسعة > تكوين > عام > بيانات اعتماد جديدة في لوحة معلومات Meraki. تواجه هذا الخطأ عند إدخال مفتاح API Umbrella والقيم السرية في Meraki:

Umbrella API Error. Code: 403. Error:

الحل

للتكامل مع Meraki، يجب أن تستخدم مفتاح API وسر "أجهزة شبكة Umbrella":

1. افتح لوحة معلومات Umbrella.

2. انتقل إلى Admin > مفاتيح API > المفاتيح القديمة > أجهزة شبكة المظلة > إنشاء رمز مميز.

3. قم بإنشاء مفتاح واجهة برمجة التطبيقات (API) المطلوب والسر.

4. أدخل بيانات الاعتماد هذه في لوحة معلومات Meraki على الشبكة > تكوين > عام > بيانات اعتماد جديدة.

السبب

يحدث هذا الخطأ عند إستخدام مفتاح API غير صحيح Umbrella والنوع السري.