المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

نظرة عامة

الإجراء

المقدمة

يصف هذا المستند كيفية تعديل نقطة وصول في VMWare لاستخدام مهايئات VMXNET3 بدلا من E1000 ل Cisco Umbrella.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى Cisco Umbrella.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

نظرة عامة

لقد وجدت أن إستخدام مهايئات VMXNET من الجيل الثالث (VMXNET3) في VMWare للجهاز الظاهري يعمل بشكل أفضل في بيئتك. يمكن لمهايئ VMXNET3 توفير أداء أفضل نظرا لتقليل التكاليف الإضافية مقارنة ببطاقة واجهة الشبكة (NIC) التقليدية طراز E1000. لا تتضمن Umbrella توصية محددة بطريقة أو بأخرى. ومع ذلك، يتم دعم تكوين VMXNET3.

الإجراء

ملاحظة: تغير هذه الخطوات عنوان MAC. إذا كنت بحاجة إلى الاحتفاظ بوحدة التحكم في الوصول للوسائط نفسها مع محول VMXNET3 الجديد فيجب عليك وضع ملاحظة على E1000 MAC قبل إزالته. عند إنشاء المحول الجديد، يجب تغيير عنوان MAC إلى يدوي ووضع E1000 MAC الأصلي.

من أجل تبديل الجهاز الظاهري من المحول السابق لاستخدام VMXNET3، أكمل الخطوات التالية:

1. في وحدة تحكم VMWare، قم بإيقاف تشغيل الجهاز الظاهري.

2. انقر بزر الماوس الأيمن فوق الجهاز الظاهري وحدد الإعدادات.

3. حدد محول الشبكة 1، ثم حدد إزالة.

4. حدد إضافة> محول شبكة.

5. تحت النوع، حدد VMXNET3.

6. حدد الشبكة المناسبة.

7. حدد التالي، ثم موافق.

8. في وحدة تحكم VMWare، تمتع بتشغيل الجهاز الظاهري.

9. تحقق من كل من وحدة التحكم VA ولوحة المعلومات Umbrella Dashboard بحثا عن أية أخطاء تتعلق بالمحددات Umbrella Resolvers.