المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

المشكلة

الحل

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية حل مشكلة 404: لم يتم العثور على الصفحة" خطأ في صفحة "تحذير مظلة Cisco".

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى Cisco Umbrella.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

المشكلة

تشير صفحة Umbrella Warn إلى 404: لم يتم العثور على الصفحة الخطأ.

الحل

تحقق لمعرفة ما إذا كنت قد أضفت نطاقات IP الخاصة بالمظلة من هذه المقالة إلى قائمة المجالات الخارجية: قائمة IP لبوابة الويب الآمنة والنطاقات للسماح بها في جدار حماية العميل. إذا تمت إضافتها، فقم بإزالتها من قائمة المجالات الخارجية وحاول صفحة التحذير مرة أخرى. إذا إستمرت المشكلات، يرجى الاتصال بدعم Umbrella.