المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

نظرة عامة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية تمكين Umbrella Virtual Appliance (VA) لتسجيل الأحداث إلى خادم syslog عن بعد.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى Cisco Umbrella.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

نظرة عامة

يعمل الجهاز الظاهري Umbrella الإصدار 3.1.x والإصدارات الأحدث على دعم تسجيل الدخول إلى خادم syslog عن بعد.

يمكنك تسجيل هذه الرسائل إلى خادم syslog باستخدام هذه الميزة:

- ترقيات VA وإعادة التمهيد

- عمليات تسجيل الدخول إلى VA وأي أوامر تكوين يتم تنفيذها على VA

- طلبات المجالات الداخلية التي تمت إعادة توجيهها بواسطة VA إلى خوادم DNS المحلية. يمكن أن يوفر تسجيل هذه الطلبات إمكانية رؤية لمصدر طلبات DNS للمجالات الداخلية.

توجد تعليمات تكوين التسجيل عن بعد على VA في وثائق Umbrella.