المحتويات

المقدمة

لماذا تلقيت رسالة حذف معلقة في لوحة معلومات Cisco Umbrella؟

المقدمة

يوضح هذا المستند سبب ظهور الرسالة "حذف تعليق" في لوحة معلومات Cisco Umbrella.

لماذا تلقيت رسالة حذف معلقة في لوحة معلومات Cisco Umbrella؟

قامت Cisco Umbrella بإصدار تحسين للطريقة التي يمكن بها للمستخدمين إجراء عمليات كبيرة لصفحة أجهزة الكمبيوتر المتجولة على لوحة المعلومات.

في الماضي، واجه المستخدمون الذين لديهم آلاف أجهزة الكمبيوتر المتجولة التي تم نشرها صعوبات مع حالات انتهاء المهلة الزمنية أو العمليات غير المكتملة لمهام مثل حذف أو إضافة علامات. وقد أضيفت Umbrella بعض الاستقرار والتكرار لضمان تكامل البيانات.

ومع ذلك، لضمان عدم حدوث تغييرات أثناء تنفيذ هذه العمليات الأكبر في الخلفية، يمكنك تلقي رسالة تشير إلى أن صفحة أجهزة الكمبيوتر المتجولة الخاصة بلوحة المعلومات هي "للقراءة فقط" وأن الحذف هو "معلق."

هذا كما هو متوقع أثناء اكتمال العملية. تتوفر باقي لوحة المعلومات أثناء حدوث ذلك حتى يمكنك التحقق من نشاط الأمان الذي يقوم المستخدمون بإنشائه.