المحتويات

المقدمة

نظرة عامة

المقدمة

يوضح هذا المستند التغييرات التي طرأت على مراكز بيانات Umbrella Edge في جنوب أفريقيا.

نظرة عامة

بدءا من 2 ديسمبر 2021، أصبحت تغييرات بيانات Umbrella Edge هذه سارية المفعول:

- كيب تاون، جنوب أفريقيا هي موقع جديد تماما لشركة Umbrella. يمكن للعملاء الآن الاتصال به للحصول على خدمات SIG كاملة، بما في ذلك DNS وبوابة الويب الآمنة وجدار الحماية الذي يتم توفيره عبر السحابة.

- جوهانسبرج، جنوب أفريقيا ممكنة الآن للحصول على خدمات SIG كاملة، بما في ذلك جدار الحماية الذي تم تسليمه عبر السحابة (كان في السابق DNS، وبوابة الويب الآمنة فقط).

تم إنشاء منطقة جديدة لاتصالات نفق IPsec: إن كيب تاون وجوهانسبرغ عضوان في هذه المنطقة. وتتم إعادة توجيه الاتصالات بواحد من مراكز البيانات هذه تلقائيا إلى الآخر في حالة الصيانة أو الانقطاع.

ويقع مركزا البيانات كلاهما في مرافق مشتركة في موقع شركة النقل المحايدة تراكو مع أخذ عينات من برنامج NAPAfrica للتبادل الشبكي.

وتعمل عمليات الترقية إلى مراكز البيانات المتطورة هذه على توسيع شبكتنا العالمية سريعة النمو. نظرا لبنية الشبكات العالمية المبتكرة و توجيه AnyCast، يتصل معظم العملاء في هذه المناطق تلقائيا بمراكز البيانات التي تمت ترقيتها.

علاوة على ذلك، بينما نعمل جاهدين على الحفاظ على وقت عمل فائق لجميع مراكز البيانات التابعة لنا، يعمل حل التوجيه المعزز الذي نوفره على توجيه حركة مرور البيانات بشكل سلس وتلقائيا إلى أقرب مركز بيانات في حالة عدم توفر مركز بيانات لأي سبب من الأسباب، حتى لأنفاق بروتوكول IPsec.