المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

الشرح

المقدمة

يوضح هذا المستند سبب عدم توفر عنوان IP الداخلي لاستعلام DNS في تقارير لوحة معلومات Umbrella عند إستخدام DNS في النفق.

معلومات أساسية

لا يتم ملء عنوان IP الداخلي لاستعلام DNS في "تقارير لوحة معلومات المظلة" عندما يستخدم المستخدمون DNS في النفق.

الشرح

بسبب الطريقة التي تتم بها إعادة توجيه استعلامات DNS إلى Umbrella، لا يتم تسجيل عناوين IP الداخلية في التقارير بمجرد نشر DNS في النفق. مازال المستخدمون الذين يرغبون في تطبيق هويات "الشبكة الداخلية" يحتاجون إلى إستخدام الجهاز الظاهري أو عميل التجوال / عميل AnyConnect.