المحتويات

المقدمة

لماذا لا يزال يطلب مني تسجيل الدخول عند تمكين SAML؟

المقدمة

يوضح هذا المستند لماذا يمكن مطالبتك بتسجيل الدخول حتى عند تمكين SAML.

لماذا لا يزال يطلب مني تسجيل الدخول عند تمكين SAML؟

عند حدوث مصادقة SAML، يتم تخزين ملف تعريف إرتباط جلسة العمل على المستعرض.

تفضل بزيارة عنوان URL https://gateway.id.swg.umbrella.com/auth/cookie.do لمعرفة ما إذا تم تمكين ملفات تعريف الارتباط على المستعرض لديك أم لا. ثم تظهر ملفات تعريف الارتباط لجلسة العمل المقترنة بهذا المجال. إذا لم تكن هناك مساحة، فإن إعدادات المستعرض لا تسمح بملفات تعريف الارتباط. الرجاء تمكين ملفات تعريف الارتباط على المستعرض لديك.

للحصول على تعليمات، راجع موقع الدعم على الويب الخاص بالمستعرض الخاص بك:

- Google Chrome: تشغيل ملفات تعريف الارتباط أو إيقاف تشغيلها

- Mozilla Firefox: تقول مواقع الويب أنه تم حظر ملفات تعريف الارتباط - قم بإلغاء حظرها

- Microsoft Edge: تمكين ملفات تعريف الارتباط