المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

المشكلة

الحل

السبب

معلومات إضافية

المقدمة

يصف هذا المستند كيفية حل خطأ "PersistLocalConfig Failure" في سجلات Cisco Active Directory Connector في Cisco Umbrella.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى Cisco Umbrella.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

المشكلة

عند عرض سجلات موصل Cisco Active Directory من لوحة معلومات Cisco Umbrella، سترى رسالة الخطأ هذه:

PersistLocalConfig failure: Access to the path 'C:\Program Files\OpenDNS\OpenDNS Connector\Config.dat' is denied.

الحل

لا تقم بتشغيل Setup.msi من داخل ملف ZIP.

السبب

تعني هذه الرسالة أن ملفات config.dat وconfig-init.dat تم إنشاؤها كملفات للقراءة فقط. يحدث ذلك عادة عندما يتم تشغيل Setup.msi من داخل ملف ZIP بدلا من إستخراجه منه.

معلومات إضافية

إرسال سجلات موصل Active Directory إلى دعم Umbrella