المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

نظرة عامة

أدلة إعداد جوجل

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية إستخدام عبارة الويب الآمنة (SWG) وتدفق ملفات Google.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى عبارة الويب الآمنة (SWG) من Cisco.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

نظرة عامة

يوفر Google File Stream وصولا آمنا إلى Google Drive. لا يعمل هذا البرنامج بشكل افتراضي مع أي وكلاء يقومون بفك تشفير SSL كتدبير أمان ضد الاعتراض. لاستخدام تدفق ملف Google مع SWG أثناء تمكين فك تشفير SSL، يجب تنفيذ هذه الخطوات.

أدلة إعداد جوجل

لتعديل دفق ملف Google ليعمل مع خدمات وكيل Cisco Umbrella، يلزم إجراء تحريرات في السجل. يرجى الرجوع إلى مقالة Google هذه للحصول على مزيد من المعلومات: إعدادات الوكيل وجدار حماية المواقع ومحركات الأقراص. يكمن التغيير الصريح المطلوب في تعديل ملف PEM الجذر من Google وإضافة المرجع المصدق (root ca أو user ca) إلى الملف.

يمكنك بعد ذلك الإشارة إلى مفتاح التسجيل الخاص بك إلى هذا الملف الجديد باستخدام الخطوات من مقالة Google هذه: محرك أقراص متقدم لتكوين سطح المكتب.

وبمجرد اكتمالها، يلزم إعادة التشغيل لتطبيق التغييرات.