المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

المشكلة

الحل

السبب

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية حل مشكلة باستخدام تكوين Umbrella SAML مع الخطأ، "يلزم التحقق من تكوين SAML الخاص بك."

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى Cisco Umbrella.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

المشكلة

أثناء إعداد SAML/SSO لتسجيل الدخول إلى لوحة معلومات Umbrella، تجد أن التكوين الخاص بك يبدو عالقا في "معلق" ولا يمكن إعادة تعيينه إلى الإعداد الافتراضي. كما يظهر الخطأ، "يلزم التحقق من تكوين SAML الخاص بك". كما أن تحديد إلغاء الأمر لا يعيد التكوين إلى الحالة الأصلية.

screen_shot_2019-03-08_at_4.01.57_pm.png

الحل

إذا كنت ترغب في البدء من جديد باستخدام التكوين:

1. انتقل إلى معالج SAML.

2. حدد السابق للعودة إلى الشاشة الأصلية (حيث تحدد موفر SAML).

3. استمر في عملية التكوين من هناك.

إذا قمت بتحميل بيانات تعريف غير صحيحة أو غير صحيحة للموفر، يمكنك أيضا إستبدالها في خطوة التحقق.

بمجرد إجتياز الخطوة التي تتحقق فيها من بيانات التعريف، يتم منحك فرصة أخرى لتأكيد التكوين الخاص بك قبل نقل تسجيل الدخول من مستخدم/كلمة مرور إلى موفر SAML SSO الخاص بك.

تعمل Cisco Umbrella على تحسين هذه التجربة في إصدار قادم من Umbrella.

السبب

هذه مجرد حالة تحذير، ولا يزال بإمكانك إعداد المصادقة الخاصة بك.