المحتويات

المقدمة

سياج حلقي في الولايات المتحدة

المقدمة

يوضح هذا المستند الكيفية التي توفر بها Cisco Umbrella Secure Web Gateway سياج حلقي في الولايات المتحدة.

سياج حلقي في الولايات المتحدة

تضمن السياج الدائري الأمريكي في Umbrella Secure Web Gateway (SWG) بقاء حركة مرور البيانات للعملاء الأمريكيين داخل الولايات المتحدة. هذه الوظيفة تقلل إلى أدنى حد من إمكانية عبور حركة المرور الأمريكية للحدود الكندية استنادا إلى الموقع الجغرافي.

تم تكوين وحدات التحكم بالمجال (DC) الكندية التابعة لشركة Umbrella لإجراء فحص Geo-IP عند قيام عميل بالبحث عن عنوان الوكيل: swg-url-proxy-https.sigproxy.qq.opendns.com. إذا تم اكتشاف وجود عنوان IP الخاص بالعميل في الولايات المتحدة، يمكن إعادة توجيه حركة مرور البيانات إلى مركز بيانات في الولايات المتحدة.

تنطبق السياج الدائري الأمريكي حاليا على مراكز البيانات الكندية التابعة لشركة Umbrella فقط. وهذا يعني، استنادا إلى مدى التوفر، أنه في حالة وصول حركة مرور العملاء في الولايات المتحدة إلى موقع Vancouver، يمكن إعادة توجيه حركة مرور البيانات إلى موقع LAX أو DFW أو PAO حسب مدى التوفر. إذا زبائن الولايات المتحدة حركة المرور إلى تورونتو، يمكن إعادة توجيه حركة المرور إلى أي سي، نيويورك، أو ميا حسب ما هو متاح.