المحتويات

المقدمة

نظرة عامة

الشرح

المقدمة

يصف هذا المستند مواقع Cisco Umbrella المسموح بها دائما من خلال نفق جدار الحماية الذي تم تسليمه عبر السحابة.

نظرة عامة

الغرض من هذه المقالة هو توفير قائمة بالمجالات وعناوين IP التي يتم السماح بها دائما في النفق وتبديل أي قواعد جدار حماية معرفة من قبل المستخدم في قسم سياسة جدار الحماية للوحة المظلة

الشرح

عند تكوين قواعد جدار الحماية في قسم نهج جدار الحماية الخاص بلوحة المراقبة، الرجاء مراعاة أن هذه المواقع مسموح بها دائما من خلال جدار الحماية الذي تم تسليمه عبر السحابة:

- dashboard.umbrella.com

- login.umbrella.com

- docs.umbrella.com

- support.umbrella.com

- status.umbrella.com

- umbrella.com

- umbrella.cisco.com

- dashboard2.opendns.com

- api.opendns.com

- login.opendns.com

- opendns.com

- Cisco Umbrella AnyCast IPs: 208.67.222.222 و 208.67.220.220 و 208.67.222.220 و 208.67.220.222

- OpenDNS FamilyShell IPs: 208.67.222.123 و 208.67.220.123