المحتويات

المقدمة

يصف هذا المستند إطار صيانة مجدول أثر على العملاء المتجولين في 2024-01-13.

نظرة عامة

تم تنفيذ نشاط صيانة مجدول لتحسين أداء وموثوقية قاعدة البيانات. أثناء فترة العمل هذه التي تبلغ ساعة واحدة، تأثرت بشكل مؤقت بعض الخدمات المتعلقة بالعملاء المتجولين.

جدول الصيانة

- التاريخ: 2024-01-13

- وقت البدء:06:30 بالتوقيت العالمي المنسق

- وقت الانتهاء:07:30 بالتوقيت العالمي المنسق

- المدة:ساعة واحدة

- المكون المتأثر:عملاء التجوال

الخدمات المتأثرة

وخلال فترة الصيانة، تأثرت هذه الخدمات بما يلي:

- تسجيلات عميل التجوال الجديد:

لم تكن التسجيلات الجديدة متوفرة.

- تغييرات التكوين:

تم إجراء تغييرات التكوين قبل مزامنة الصيانة مع عملاء التجوال. دخلت التغييرات الجديدة التي تم إجراؤها أثناء الصيانة حيز التنفيذ بعد انتهاء النافذة.

- تغييرات لوحة المعلومات:

لا يمكن الوصول إلى عمليات مثل إعدادات التجاوز لعبارة الويب الآمنة (SWG) والعمليات المجمعة لتجاوز SWG وعمليات حذف العميل المتجول.

- طريقة عرض المسؤول:

يمكنك عرض القيم التي تم تكوينها مسبقا لأجهزة الكمبيوتر المتجولة (مثل أسماء الهوية)، ولكن لا يمكنك إجراء تغييرات.

- معلومات العميل المتجول:

قد لا تعرض معلومات مثل آخر مزامنة وأسماء الهوية واسم المضيف والحالة آخر التحديثات.

توصيات

خطط لعمليات النشر الجديدة لعميل التجوال وتغييرات خارج إطار الصيانة لتجنب انقطاع العمل.

العثور على مزيد من المعلومات

لمزيد من التفاصيل، ارجع إلى جهة اتصال الدعم أو وثائق Umbrella الرسمية.