المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

نظرة عامة

خطوات التنفيذ

المقدمة

يصف هذا المستند السلوك المتوقع عند إضافة مستخدمين جدد إلى وحدة تحكم المؤسسات المتعددة أو MOC والمؤسسات التابعة في Cisco Umbrella التي تم تمكين SAML بها.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى Cisco Umbrella.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

نظرة عامة

في حالة تعدد المؤسسات، من المستحسن إضافة مستخدمين إلى مؤسسة "تسجيل الدخول الأحادي" MSP أولا، ثم دعوتهم إلى المنظمات التابعة الأخرى ذات الصلة لاحقا.

إذا قمت بذلك بطريقة أخرى دائرية، وهي أولا إنشاء مستخدم في المؤسسة التابعة ثم إنشاء المستخدم في مؤسسة MSP، عندئذ يتطلب المستخدم كلمة مرور ثابتة قبل أن يتمكن من الانضمام إلى المؤسسة "تسجيل دخول أحادي".  وهذا غير مرغوب فيه لمعظم العملاء.

خطوات التنفيذ

1. إضافة مستخدم إلى منظمة متعددة وتتبع.

2. إضافة مستخدم إلى x الآمن واتباع تعليمات البريد الإلكتروني.

3. قم بتسجيل الدخول إلى منظمة متعددة ثم منظمة فرعية وحدد ما إذا كانت تعمل أم لا.