المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

نظرة عامة

خطوات تمكين IKEv2

المقدمة

يصف هذا المستند البروتوكول الذي تستخدمه Meraki لأنفاق IPsec.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى Cisco Umbrella.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

نظرة عامة

تستخدم Umbrella بروتوكول IPsec لحركة مرور الاتصال النفقي. يحتوي IPsec على مكونات متعددة، وأحد المكونات الأساسية هو IKE الذي يدير التفاوض مع الأقران والمصادقة وتبادل الشهادات. كما أنها تحافظ على الجلسة باستخدام آلية الإبقاء على الحياة. تدعم Umbrella الإصدار IKEv2 فقط، والذي يكون أسرع وأكثر أمانا من الإصدار IKEv1. تدعم Meraki الإصدار IKEv1 والإصدار الثاني من بروتوكول IKEv2 لأنفاق بروتوكول IPsec.

خطوات تمكين IKEv2

لإنشاء نفق IPsec بين Meraki و Umbrella بنجاح، يرجى الرجوع إلى مقالة قاعدة معارف Meraki هذه: MX و Umbrella SIG IPSec tunnel

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في تكوين النفق في لوحة معلومات Meraki، فيرجى الاتصال بدعم Meraki.