المحتويات

المقدمة

هل تعمل Umbrella مع DNSBLS و UriBLS؟

المقدمة

يوضح هذا المستند ما إذا كانت Cisco Umbrella تعمل مع DNSBLS و UriBLS.

هل تعمل Umbrella مع DNSBLS و UriBLS؟

لا يمكن أن تضمن Umbrella إستجابة خدمات DNSBL/URIBL بشكل صحيح للطلبات الناشئة من خوادم Umbrella. في العديد من الحالات، يبحث موفرو القوائم عن معالجة الاستخدام المنخفض لوحدة التخزين فقط. ومن منظورهم، ينظر إلى جميع الطلبات الواردة من مستخدمي Umbrella على أنها تأتي من نفس المصدر مما يؤدي إلى حركة مرور تتجاوز حدود موفري القوائم بكثير.

يشير كل من سبامفاوس وأريبل إلى ذلك على وجه التحديد في صفحات الأسئلة المتداولة الخاصة بهما:

"تحقق من عناصر تحليل DNS التي تستخدمها: إذا كنت تستخدم خدمة "محلل DNS المفتوح" مجانا مثل Google Public DNS أو خوادم DNS العامة الكبيرة/التي تم إسنادها إلى جهات خارجية، مثل Level3 أو Verizon، لحل طلبات DNSBL الخاصة بك، فستتلقى في معظم الحالات ردا "غير مدرج" (NXDOMAIN) من خوادم DNSBL العامة من Spamhaus. نوصي باستخدام خوادم DNS الخاصة بك عند إجراء استعلامات DNSBL إلى Spamhaus. — Spamhaus

"توفر Uribl عمليات بحث عامة عبر DNS للاستخدام المنخفض لوحدة التخزين. إذا قمت بفحص كمية كبيرة من البريد الإلكتروني غير الهام، أو إذا أستخدمت نظام DNS مشتركا لحل المشكلة، فقد تتلقى ردا يقول إنه تم رفض الاستعلام. ومع ذلك، فإن مقدمي خدمات DNS العامة مثل OpenDNS أو Google DNS العامة يتأثرون بسبب كثرة الاستفسارات التي يقومون بتوليدها، كما هو الحال مع العديد من مقدمي خدمات الإنترنت الآخرين (ISP) الذين يستخدمون خوادم أسماء ذاكرة التخزين المؤقت لقاعدة عملائهم. — Uribl

وفيما يتعلق بقابلية التشغيل البيني الشامل، تعمل Umbrella مع جميع قوائم التحكم في الشبكة الرقمية للخدمات الرقمية (DNSBLs) وقوائم التحكم في الشبكة الرقمية (URIBLs) هذه:

- dnsbl.org

- rfc-ignorant.org

- rhsbl.ahbl.org

- rhsbl.sorbs.net

- surbl.org

- ubl.dnsbl.borderware.com

- uribl.com

- uribl.org