المحتويات

المقدمة

التفاصيل

المقدمة

يوضح هذا المستند سبب عدم إستخدام وحدات منظمة (OUs) لخدمة Active Directory (AD) أو دعمها بواسطة Umbrella.

التفاصيل

لا يتم إستخدام وحدات مؤسسة (OUs) لخدمة Active Directory (AD) أو دعمها بواسطة Cisco Umbrella.

يتيح التكامل بين Active Directory و Cisco Umbrella تعيين IP إلى المستخدم، و IP إلى المجموعة، و IP إلى الكمبيوتر. يقوم الموصل بمزامنة العضوية من مستخدم إلى مجموعة ومن كمبيوتر إلى مجموعة ومن مجموعة إلى مجموعة مع شبكة أمان Cisco Umbrella، مما يمكنك من إنشاء إعدادات المستخدم والمجموعة والكمبيوتر وتنفيذها وعرض التقارير المستندة إلى المستخدم والكمبيوتر والمجموعة.

يقوم الجهاز الظاهري والوصل باستيراد مستخدمي Active Directory والمجموعات وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بك لتوفير هذه التعيينات. لم يتم إستيراد كائنات Active Directory الأخرى، بما في ذلك وحدات المؤسسة (OUs).

لا يمكنك تطبيق تصفية أمان أو محتوى معين استنادا إلى وحدات التحكم. نقوم باستيراد المستخدمين والمجموعات وأجهزة الكمبيوتر فقط. إذا كانت لديك حاليا وحدات تخزين، نوصي بإنشاء مجموعة مكافئة في تكوين Active Directory.

إذا كنت مهتما بالوحدات التي تدعم برامج Umbrella AD Integration، فيرجى إرسال طلب ميزة إلى فريق الدعم التابع لنا على العنوان umbrella-support@cisco.com أو مدير حسابك.