المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

نظرة عامة

تهيئة تأجيل عمليات الترقية الكاملة

المقدمة

يصف هذا المستند الدعم لتأجيل الترقيات التلقائية في أجهزة Cisco Umbrella الظاهرية (VAs) لفترة تصل إلى 90 يوما.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- يتم فرض التأجيل فقط على الأجهزة الافتراضية التي تشغل الإصدار 2.8.4 أو أعلى.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى الجهاز الظاهري Cisco Umbrella.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

نظرة عامة

تتمتع Cisco Umbrella الآن بدعم تأجيل الترقيات التلقائية على الأجهزة الظاهرية لمدة تصل إلى 90 يوما.

ملاحظة: لا ينطبق هذا التأجيل إلا على إصدارات الترقية الكاملة التي تتطلب إعادة تشغيل الجهاز الظاهري. لا تتطلب برامج التصحيح إعادة تشغيل VA ولا يتم تأجيلها؛ يطبق VA التصحيح تلقائيا أثناء نافذة الترقية التلقائية التي تم تكوينها. يتم تحديد حزم التصحيح عن طريق تغيير في الرقم الثالث من رقم الإصدار. يتم تغيير الرقم الأول أو الرقم الثاني من الإصدار للترقية الكاملة.

تهيئة تأجيل عمليات الترقية الكاملة

تهيئة تأجيل عمليات الترقية الكاملة:

1. في لوحة المعلومات، انتقل إلى صفحة المواقع وخدمة Active Directory في لوحة المعلومات.

2. انتقل إلى علامة التبويب إعدادات هذه الصفحة.

3. ضمن قسم التحديثات التلقائية، ابحث عن الإعداد تأجيل ترقية الجهاز الظاهري لمدة 90 يوما. يمكنك التبديل بين خيار تمكين التأجيل لتمكين هذه الميزة أو التبديل بين إيقاف التشغيل لتعطيلها. التأجيل معطل بشكل افتراضي.

UpgradeDelay2.png

في حالة تمكين التأجيل، لا تقوم الأجهزة الافتراضية بترقية الترقية التلقائية بعد توفر إصدار جديد مباشرة. وتحدث الترقية التلقائية بعد 90 يوما من إتاحة الإصدار الجديد لموجة الإصدار الخاصة بهيئة va va.

يمكن إجراء أي تغيير في إعداد التأجيل من قبل المسؤولين بالكامل فقط ثم يتم تسجيله في سجل تدقيق المسؤول.

إذا تم تمكين التأجيل، فإنه ينطبق على جميع "الأجهزة الظاهرية" في مؤسستك. لترقية بعض VAs بشكل انتقائي قبل اكتمال ال 90 يوما، حدد VA الذي يحتاج إلى الترقية وحدد الزر ترقية. يظهر هذا الزر فقط بعد أن تقوم VA بتنزيل الإصدار الجديد.

يظهر مربع الحوار الذي يظهر التاريخ الذي يتم بعده ترقيات VA التلقائية. الترقيات التلقائية ل VA في نافذة الترقية التالية بعد هذا التاريخ.

إذا تم تنزيل إصدارات متعددة، فيمكنك إختيار الإصدار الذي يمكن ل VA الترقية إليه.

UpgradeOptions.png

باستخدام ميزة تأجيل الترقية التلقائية، يمكنك الآن إختيار تشغيل ترقية واحدة أو أكثر من VAs يدويا والتحقق من الإصدار الجديد في بيئتك قبل السماح بالترقية التلقائية لأنواع VA الأخرى إلى هذا الإصدار.