المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

نظرة عامة

المشكلة

الحل

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية زيادة الذاكرة المتوفرة لفهرس مطابقة البيانات DLP الدقيق للعمل مع مصادر البيانات الكبيرة في Cisco Umbrella.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى Cisco Umbrella.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

نظرة عامة

يعد مفهرس مطابقة البيانات الدقيق جزءا من ميزة مطابقة البيانات الدقيقة في Umbrella DLP.  تقوم الأداة بفهرسة مصدر بيانات العميل (ملف CSV) وإنشاء بصمات أصابع السجلات الهامة التي يتم تحميلها إلى Umbrella للاستخدام في سياسات DLP. يشرح هذا المقال كيفية زيادة الذاكرة المتوفرة ليعمل المفهرس مع مصادر بيانات كبيرة.

المشكلة

عندما تتم فهرسة مصدر بيانات كبير (ملف CSV)، يعرض هذا الخطأ:

ERROR: Out of heap space; please rerun with an increased size (-Xmx).

الحل

قم بتشغيل أداة الفهرسة باستخدام -XMX الذي يحدد مقدار الذاكرة التي سيتم تخصيصها لأداة الفهرسة.  يمكن تحديد تخصيص الذاكرة بالبايت المتري (m) أو الجيبايت (g). على سبيل المثال:

- -XMX1000m = 1000 ميغابايت (1024 ميغابايت)

- -xmx1g = 1 غيغابايت بايت (1074 ميغابايت)

الذاكرة المطلوبة تعتمد على حجم ملف المصدر (ملف CSV). توصي Umbrella بتخصيص الذاكرة بضعف حجم ملف CSV المصدر على الأقل.

على سبيل المثال، إذا كانت البيانات المصدر سعة 512 ميجابايت، يمكن تخصيص الذاكرة على النحو التالي:

java -X1g -jar edm-indexer.jar -i source_file.csv -e template-id

إذا كانت الأداة قيد التشغيل بشكل تلقائي، فيجب زيادة تخصيص الذاكرة لاحتساب التغييرات في حجم البيانات المصدر.