المحتويات

المقدمة

كيف يمكنني تكوين لوحة معلومات Cisco Umbrella للتحديث تلقائيا بدون انتهاء التوقيت؟

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية تكوين لوحة معلومات Cisco Umbrella للتحديث تلقائيا دون انقطاع التوقيت.

كيف يمكنني تكوين لوحة معلومات Cisco Umbrella للتحديث تلقائيا بدون انتهاء التوقيت؟

طلب بعض المستخدمين إمكانية الحصول على Umbrella بدون مهلة زمنية والإنعاش تلقائيا، وخاصة على لوحات المعلومات التي يمكن إعدادها في غرفة ليشاهدها الجميع.

نظرا لأن إعداد تقارير Umbrella قريب من الوقت الفعلي، فإن Umbrella غير قادرة على تنفيذ ميزة التحديث التلقائي بسهولة لأنه من خلال القيام بذلك، تختفي المعلومات الأساسية ببساطة بمجرد أن تتوفر للمستخدمين فرصة للتركيز عليها.

ومع ذلك، بالنسبة لبعض المستخدمين أو بعض لوحات المعلومات، مثل تلك الموجودة على الحائط في مركز العمليات، قد يكون من الضروري إجراء تحديث تلقائي.

هناك طريقتان للقيام بذلك:

1. قم بإنشاء مستخدم إعداد تقارير فريد فقط للوحة المعلومات لاستخدامها لهذه الأنواع من التقارير.

2. قم بتثبيت برنامج إنشاء ماكرو أو ملحق تحديث تلقائي وتعيينه لتحديث أي شيء تريده. وتجدر الإشارة إلى أن التقارير تحتوي على معلمات مرمزة في عناوين URL وأن معظم التقارير (إن لم يكن كلها) لها مقياس زمني منزلق ("آخر 24 ساعة") يمكن أن يسمح لك ببساطة بتحديث كل X دقيقة.

إذا كنت ترغب في التحديث بين الحين والآخر، ولكن انتهت مهلة الطلب بسبب ميزات التأمين التلقائي للوحة المعلومات، فالرجاء الاتصال بدعم Umbrella.

ملاحظة: المكون الإضافي للمستعرض مثل هذا غير مدعوم من قبل دعم Umbrella. تشجعك Umbrella على العثور على الأداة المناسبة لبيئتك لإجراء نسخ متماثل لوظائف الزر "التحديث" الأساسية من خلال الأتمتة.