المحتويات

المقدمة

المشاكل والحدود المعروفة

المقدمة

يوضح هذا المستند المشاكل والقيود المعروفة الخاصة بعميل Chromebook SWG.

المشاكل والحدود المعروفة

تطبيقات Linux و Android و Chrome

يوفر UCC-SWG التصفية ضمن متصفح Chrome فقط.  لا تتم تصفية حركة مرور تطبيقات Android و Linux و Chrome.

نمط لاتنكوجيتو

لم يتم تمكين امتدادات Chrome بشكل افتراضي في وضع Incognito ويتم تعطيل التصفية.

وللتخفيف من هذا، يمكن أن لا تسمح الإعدادات في وحدة تحكم إدارة Google بوضع الاختلاط.

لمزيد من المعلومات، راجع وثائق Google.

تكوين DNS

(إختياري) يوصى بإرسال حركة مرور بيانات Chromebook DNS إلى محولات Umbrella DNS.  إن إستخدام Umbrella لنظام أسماء النطاقات يحسن من دقة اكتشاف أقرب مركز بيانات SWG Data Center.

يجب على خوادم DNS الموجودة في الشبكة المحلية إعادة توجيه حركة مرور DNS الخاصة بها إلى Cisco Umbrella.

مزامنة الوقت

يجب أن يكون الوقت والتاريخ في نظام تشغيل Chrome دقيقين لكي تتم مصادقة الكرومابوك مع الوكيل.  نحن نوصي بشدة بضمان تكوين الكرومابز لمزامنة المنطقة الزمنية تلقائيا.

عميل UCC DNS

يمكن أن يتواجد عميل Umbrella SWG معا مع عميل Umbrella DNS.  ومع ذلك، فإن تثبيت كلا العملين يؤدي إلى إضافة زمن وصول إضافي بمقدار أقل.   يتم تكرار بعض وظائف التصفية ويقوم عميل DNS بتهيئة طلبات DNS إضافية للتحقق من السمعة.

يوصى بتثبيت عميل Umbrella SWG فقط للحصول على الأداء الأمثل.

هجرة مؤسسات Umbrella

لا يتم دعم ترحيل الكروماتوبز من مؤسسة Umbrella إلى مؤسسة أخرى

دعم نظام التشغيل

يجب تكوين ملحق Chrome الخاص ب UCC-SWG ليعمل على ChromeOS فقط. لا يعمل امتداد UCC-SWG في متصفحات Chrome على Mac، Windows، وهكذا.

لا يزال من الممكن تثبيت الملحق على هذه المستعرضات من خلال نهج المؤسسة، ولكن ليس له أي تأثير.

كشك / جلسة عامة

يمكن تكوين الكرومابز للتشغيل في وضع الكشك أو في جلسة عامة. لا يدعم عميل UCC-SWG أنواع النشر هذه.

VPN

قد يتعارض برنامج VPN من إنتاج جهة خارجية مع عمل تطبيق Chrome Extension.

المتطلبات الأساسية للشبكة

يستخدم عميل UCC-SWG منفذ الويب TCP 8888 للاتصالات الوكيل.  قد لا يكون هذا المنفذ يمكن الوصول إليه على جميع الشبكات ويتم تعطيل الحماية عندما لا يتم تلبية هذا الشرط الأساسي.  يمكن للمسؤولين إختيار ما يحدث في هذا السيناريو من خلال تحديد أوضاع "فشل الفتح / فشل الإغلاق" في لوحة إدارة Google.

عزل المستعرض البعيد

مستعرضات Chrome غير مدعومة للاستخدام مع وظيفة عزل المستعرض البعيد Umbrella (عزل الإجراء).  يتم تقييم دعم Chrome لعميل RBI

TND لاكتشاف الشبكة الموثوق به

لا يدعم عميل UCC-SWG TND و/أو الأجهزة الظاهرية.