المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

المشكلة

الحل

السبب

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية حل صفحات ويب التي تعرض بشكل غير صحيح أو لا يتم تحميلها بالكامل بعد تحديد المتابعة إستجابة لصفحة التحذير.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى Cisco Umbrella.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

المشكلة

يتم عرض صفحات ويب بشكل غير صحيح أو لا يتم تحميلها بالكامل بعد تحديد متابعة إستجابة لعرض صفحة التحذير.

الحل

لحل المشكلة، يجب تحديد الطلبات المحظورة أو التي تم تحذيرها والتي تعتبر أساسية للسماح بعرض صفحة التحذير. يمكنك إضافتهم إلى قائمة سماح الوجهة للسماح بالوصول إليهم، أو تغيير النهج الذي يؤدي إلى حظرهم أو تحذيرهم. يمكنك فحص البحث عن الأنشطة والبحث عن عناوين URL باستخدام الإجراء Blocked أو Warned لتحديد عناوين URL التي تم حظرها في نفس الوقت مما تسبب في عرض صفحة الويب بشكل غير صحيح.

السبب

عند فتح صفحة ويب، يقوم المستعرض عادة بطلبات HTTP متعددة من خلال وكيل Umbrella. يكون كل طلب مستقلا ويتم معالجته وتصنيفه بشكل منفصل بواسطة Umbrella ويمكن أن يتطابق مع السياسات والقواعد المختلفة.

إذا كانت صفحة الويب التي يتم تحذيرها مشغلة بواسطة مواقع ويب أخرى للمحتوى مثل الصور والإعلانات، يمكن تصنيف هذه المواقع بشكل مختلف عن موقع الويب الذي يتم تحذيره. في حالة حظر هذه الفئات أو تحذيرها في مكان آخر من نهج القواعد، لا يمكن عرض هذا المحتوى. إذا كان المحتوى الذي تم حظره أو تحذيره خاصا بأجزاء أساسية من تخطيط صفحة الويب، يمكن أن تظهر الصفحة غير منسقة بشكل كامل أو مكسورة.