المحتويات

المقدمة

خيارات التكوين

اعتبارات هامة:

هناك بعض القيود المعروفة على وضع النشر هذا:

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية تكوين موصل Active Directory (ADC) باستخدام مجمع سجل الأحداث والنطاقات.

خيارات التكوين

هناك خياران للإعداد متاحان لاستخدام Active Directory:

1. تسجيل وحدات التحكم بالمجال: ويتضمن ذلك إستخدام الأجهزة الافتراضية (VA) وموصل AD، مع اتصال موصل AD مباشرة مع جميع وحدات التحكم بالمجال (DCs) المسجلة.

2. مجمع سجل الأحداث: يتضمن هذا الإعداد المجال و VA وموصل AD. في هذا السيناريو، ترسل إعادة توجيه سجل أحداث Windows معلومات من وحدات التحكم في الوصول (DCs) إلى خادم مجمع سجلات الأحداث المركزية. بعد ذلك يتصل موصل AD فقط مع هذا الخادم المركزي، وليس مع وحدة التحكم بالمجال DC

22062473499540

22062473502228

22062518240276

يرجى الملاحظة: يتم تسجيل وحدات التحكم بالمجال وإضافة المجالات كعمليتين مختلفتين.

22062518241684

1. لبدء التكوين في لوحة معلومات المظلة، انتقل إلى عمليات النشر > التكوين > المواقع و Active Directory وانقر فوق إضافة. حدد مجمع سجلات أحداث Windows وانقر فوق التالي.

22062473507220

2. يمكن للعملاء التحقق من خصائص ملف السجل (في عارض أحداث Windows) لمعرفة اسم السجل. الرجاء ملاحظة أنه يجب إدخال اسم ملف السجل بدون ملحق .evtx أو تفاصيل المسار الكامل.

22062518244756

اعتبارات هامة:

لكي يعمل الموصل بشكل صحيح، من الضروري متابعة خطوات النشر العادية:

1. تسجيل 'Domain' في صفحة 'Sites and Active Directory' لغرض توفير المستخدم. وهذا ضروري لعدم وجود تيار مستمر مسجل لمزامنة المستخدمين/المجموعات منه.

2. نشر 'الأجهزة الظاهرية'.

هناك بعض القيود المعروفة على وضع النشر هذا:

- يمكن أن يظهر الموصل في حالة خطأ، حتى عند العمل بشكل صحيح.

لكي يعمل موصل AD بكفاءة، يلزم الحصول على أذونات معينة. يمكنك مراجعة هذه الأذونات هنا:الأذونات المطلوبة للمستخدم OpenDNS_Connector.