المحتويات

المقدمة

نظرة عامة على التحديثات التلقائية

عملية التحديث التلقائي

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية عمل التحديثات التلقائية لعميل Umbrella المتجول ويحدد خيارات إدارة جدولة التحديث.

نظرة عامة على التحديثات التلقائية

يتم تحديث Umbrella Roaming Client تلقائيا إلى أحدث إصدار متوفر عن طريق تنزيل الإصدارات الجديدة من Umbrella عند توفرها.

- لا تستخدم Umbrella دورات إصدار ثابتة؛ يتم إصدار التحديثات حسب الحاجة للميزات الجديدة وإصلاح الأخطاء والتغييرات السلوكية.

- يمكنك الاشتراك في منتدى الإعلام بالإصدار لتلقي تحديثات البريد الإلكتروني المتعلقة بالإصدارات الجديدة.

- لا يمكنك منع مؤسستك من تلقي آخر تحديثات لعميل Umbrella Roaming Client.

- للتحكم في إدارة التحديث والجدولة، قم بالترقية إلى Secure Client، الذي يوفر هذه القدرات.

عملية التحديث التلقائي

1. يتحقق العميل المتجول Umbrella من واجهة برمجة تطبيقات Umbrella عبر HTTPS للحصول على تحديثات كل 1-2 ساعة.

2. في حالة توفر إصدار أحدث، يقوم العميل بتنزيله إلى مجلد مؤقت:

- Windows:

C:\ProgramData\OpenDNS\ERC\Upgrades

- ماك أو إس:

/Library/Application Support/OpenDNS Roaming Client

3. بعد اكتشاف إصدار جديد، يحدد العميل وقتا عشوائيا يتراوح بين 5 و 20 دقيقة لبدء التثبيت. يمنع هذا التأخير العشوائي المعروف باسم "الهازجة" عددا كبيرا من العملاء من تنزيل التحديثات في نفس الوقت، مما يقلل خطر تشبع الشبكة لكل من البنية الأساسية Umbrella وشبكات العملاء ذات النطاق الترددي المحدود.